目标

服务质量(QoS)使网络设备能够为选定的网络流量提供更好的服务。它有助于根据数据类型确定流量的优先级。与其他数据相比，对延迟敏感的数据（例如语音数据和实时流）具有更高的优先级。无线QoS设置可帮助您配置传输队列，以便在设备处理差异化的无线流量时获得更好的吞吐量和性能。

本文说明如何在WAP551和WAP561接入点上配置无线QoS。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•v1.0.4.2

无线Qos

步骤1:登录Web配置实用程序，并选择Wireless > QoS。QoS页面随即打开：

第二步：在Radio字段中，点击单选按钮选择要配置的所需单选接口。

注意：第2步仅适用于WAP561接入点。WAP551只有一个无线电。

第三步：从EDCA (Enhanced Distributed Channel Access)模板下拉列表中选择所需的模板。EDCA参数影响从WAP到客户端站的流量。可用选项包括：

· WFA默认设置-提供最适用于一般和混合流量的WAP设备和EDCA站点的WiFi联盟(WFA)默认设置。

· 针对语音进行优化-为WAP设备和EDCA站点提供最适合语音流量的最佳值。

· 自定义—您可以选择所需的EDCA选项。

Timesaver：如果在步骤3中未选择Custom（自定义），请跳到步骤7。如果选择自定义(custom)，请按照以下步骤操作。

注意：WAP EDCA和站点EDCA表具有以下队列，这些队列针对从WAP设备到EDCA站点以及从EDCA站点到WAP设备的不同类型的数据定义。

· 数据0（语音）-它是高优先级和最小延迟队列，并且VoIP和流媒体等数据会发送到此队列。

· 数据1（视频）-它是高优先级和最小延迟队列，并且对于时间敏感的数据（例如视频）会发送到此队列。

· 数据2（尽力而为）-这是一个中等优先级、吞吐量和延迟队列，大多数传统IP数据将发送到此队列。

· 数据3（后台） -它是优先级最低的队列，但是具有高吞吐量的数据，虽然对时间不敏感但是需要最大吞吐量的数据会被发送到此队列。

第四步：WAP EDCA表包含以下参数，当在步骤3中选择Custom时，可以配置这些参数。

· 仲裁帧间空间—这是数据帧的等待时间。在Arbitration Inter-Frame Space字段中输入基于碰撞槽时间测量的等待时间。碰撞槽时间是设备在重新传输数据之前等待的时间。值范围为1至255。

· 最小争用窗口—这是确定初始回退等待时间的方法的输入。从最小争用窗口下拉列表中选择回退时间。此最短时间用作生成的随机数的上限。如果回退时间在发送数据帧之前到期，该值将递增，直至达到最大争用窗口。这些值为1、3、7、15、31、63、127、255、511或1024秒。

· 最大争用窗口—这是将随机回退值加一倍的时间值。从最大争用窗口下拉列表中选择回退时间。如果在最大回退值内没有发送数据帧，则还会尝试发送数据帧。如果多次尝试后仍未发送数据帧，则数据帧将被丢弃。这些值为1、3、7、15、31、63、127、255、511或1024秒。

· 最大突发(Maximum Burst) -适用于仅从WAP设备流向客户端站的流量。它是没有报头信息的数据包允许的最大突发长度。值范围为0到999。

步骤5.（可选）Wi-Fi多媒体(WMM)控制从WAP设备到工作站的流量，以及从客户端工作站到WAP设备的流量。要启用WMM扩展，请选中Wi-Fi Multimedia (WMM)复选框。

Timesaver：如果未选中WMM，请跳到第7步。

第六步：如果在第3步中选择Custom（自定义），则Station EDCA表具有以下可配置的参数。

· 仲裁帧间空间—这是数据帧的等待时间。在Arbitration Inter-Frame Space字段中输入基于碰撞槽时间测量的等待时间。碰撞槽时间是设备在重新传输数据之前等待的时间。值范围为1至255。

· 最小争用窗口—这是确定初始回退等待时间的方法的输入。从最小争用窗口下拉列表中选择回退时间。此最短时间用作生成的随机数的上限。如果回退时间在发送数据帧之前到期，该值将递增，直至达到最大争用窗口。这些值为1、3、7、15、31、63、127、255、511或1024秒。

· 最大争用窗口—这是将随机回退值加一倍的时间值。从最大争用窗口下拉列表中选择回退时间。如果在最大回退值内没有发送数据帧，则还会尝试发送数据帧。如果多次尝试后仍未发送数据帧，则数据帧将被丢弃。这些值为1、3、7、15、31、63、127、255、511或1024秒。

· TXOP限制-这是从客户端到WAP设备的流量。传输机会(TXOP)是客户端站点有权开始从无线介质传输到统一接入点的时间间隔。值范围为1到65535。

步骤 7.选中No Acknowledgement复选框将其启用，这样，WAP设备就不会确认带有QoSNoAck作为服务类值的数据包帧。

步骤 8选中Unscheduled Automatic Power Save Delivery复选框以启用自动节能传输(ASPD)。这是一种电源管理方法，建议在VoIP电话通过WAP设备访问网络时使用。

步骤 9Click Save.