目标

虚拟接入点(VAP)是虚拟LAN(VLAN)的无线等效形式，虚拟LAN对无线LAN进行分段，并模拟一个物理设备中的多个接入点。无线调度程序帮助安排VAP或无线电运行的时间间隔，这有助于节省电源并提高安全性。您最多可以将16个配置文件关联到不同的VAP或无线电接口，但每个接口只允许一个配置文件。每个配置文件都可以具有控制关联VAP或WLAN正常运行时间的特定时间规则。

本文介绍如何在WAP551和WAP561接入点上配置调度程序关联设置。

注意：要配置无线调度程序配置文件或规则，请参阅文章“Configuration of Wireless Scheduler Profiles on WAP551 and WAP561 Access Points（在WAP551和WAP561接入点上配置无线调度程序配置文件）”。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•v1.0.4.2

关联计划程序配置文件

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Wireless > Scheduler Association。“调度程序关联”页打开：

步骤2.在Radio字段中，点击要配置的单选按钮。

注意：第2步仅适用于WAP561接入点，因为WAP551只有一个无线电。

步骤3.从Profile Name下拉列表中选择要与接口关联的配置文件，该下拉列表与接口相邻。默认情况下，没有配置文件与任何无线电或VAP关联。

步骤4.单击“保存”保存更改。

注意：仅允许一个调度程序配置文件与WLAN接口或每个VAP关联。多个VAP可以与同一调度程序配置文件一起使用。