目标

本文介绍如何复制和保存WAP551和WAP561接入点中的配置文件。例如，启动配置可以复制到备份配置，以将副本作为备份保存在NVRAM（永久内存）中。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•v1.0.4.2

复制/保存配置文件

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Copy/Save Configuration。“复制/保存配置”页打开：

步骤2.在“源文件名”字段中，单击所需配置文件的相应单选 按钮。接入点将以下配置文件作为源配置文件。

·启动配置 — 保存到闪存或NVRAM的配置文件。重新启动后，启动配置的内容将保留并用于启动。

·备份配置 — WAP上保存为备份的配置文件副本。

·镜像配置 — 自动保存的启动配置副本，如果至少24小时未修改启动配置，则保存该副本。保存镜像配置文件时，会生成包含严重性警报的日志消息，以指示有新的镜像配置可用。如果重新启动接入点，镜像配置文件将重置为出厂默认参数。但是，如果出厂重置完成，镜像配置不会丢失。

步骤3.在Destination File Name字段中，单击其中一个配置文件单选按钮。

·启动配置 — 启动配置文件被选定的源配置文件覆盖。

·备份配置 — 备份配置文件被选定的源配置文件覆盖。

步骤4.单击“保存”以保存设置。