目标

MAC地址是唯一分配给每个网络接口卡(NIC)的地址，不能更改。通过MAC地址过滤器，您可以提高网络的安全性，因为您可以允许/拒绝某些MAC地址访问您的网络。这为网络中的设备提供了额外的安全性，并可以防止网络中断。

本文介绍如何在WAP551和WAP561接入点上配置MAC地址过滤。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•v1.0.4.2

MAC 地址过滤

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Wireless > MAC Filtering。“MAC过滤”页打开：

步骤2.在Filter字段中，如果要仅允许访问列表中的MAC地址访问设备，请单击Allow only stations in list；如果要阻止访问列表中的MAC地址，则单击Block all stations in list。

步骤3.在MAC Address字段中输入要允许或阻止的设备的MAC地址，然后单击Add将MAC地址添加到列表。MAC地址不能是组播或广播地址。

注意：重复步骤3，直到输入了要允许或阻止的所有MAC地址。

步骤4.（可选）要从Station List（站列表）中删除MAC地址，请单击所需地址，然后单击Remove。

步骤5.单击Save。