目标

IP地址可以通过两种方式分配，即通过动态主机配置协议(DHCP)或手动静态路由。默认情况下，WAP551或WAP561上的DHCP客户端会自动请求网络信息。如果网络上没有DHCP服务器，则使用默认IP。您还可以选择使用静态IP地址，在这种情况下，必须禁用DHCP客户端并手动分配IP地址和其他网络信息。您可以配置IPv4设置以进行此类更改。

本文档的目标是向您展示如何在WAP551和WAP561接入点上配置IPv4设置。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•1.0.4.2

按动态主机配置协议(DHCP)划分的自动IPv4设置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择LAN > VLAN和IPv4 Settings。“VLAN和IPv4地址”页面打开：

步骤2.在“IPv4设置”下，单击“连接类型”字段中的DHCP单选按钮。这使无线应用协议(WAP)能够自动从DHCP服务器获取本地IP地址、子网掩码和默认网关字段的值。

步骤3.在Domain Name Servers字段中单击所需的单选按钮。

·动态 — 从LAN中的DHCP服务器获取主DNS和辅助DNS服务器地址。

·手动 — 手动配置一个或多个DNS服务器地址。在后面的文本框中最多输入两个IP地址。第二个地址是可选的。

步骤4.单击“保存”以保存设置。

静态IPv4设置

注意：如果您选择执行上述DHCP配置，请勿配置下述手动配置。只需要其中一个配置。

步骤1.登录Web配置实用程序并选择LAN > VLAN和IPv4 Settings。“VLAN和IPv4地址”页面打开：

步骤2.在“IPv4设置”下，单击“连接类型”字段中的“静态IP”。这要求您手动为接入点分配IP地址。

步骤3.在Static IP Address字段中输入接入点的IP地址。此IP地址对于此网络应是唯一的。

步骤4.在Subnet Mask字段中输入网络的子网掩码。默认掩码为 255.255.255.0。

步骤5.在Default Gateway（默认网关）字段中输入默认网关IP地址。默认网关是将网络连接到外部网络（如Internet）的路由器。当数据包的目的IP地址未知时，通常会将其发送到默认网关。

步骤6.在Domain Name Servers字段中手动输入域名系统(DNS)服务器的IP地址。Internet服务提供商(ISP)通常提供此地址。第二个DNS服务器IP地址是可选的。

第 7 步： 点击 Save（保存），以保存设置。