目标

本文的目的是解释在接入点WAP551或WAP561上配置管理VLAN ID和无标记VLAN ID。托管和未标记VLAN的默认VLAN ID均为1。出于安全考虑，建议您将其更改为默认值以外的值。这尤其适用于管理VLAN，因为管理VLAN有权访问设备并进行更改。

启用无标记VLAN以发送不带VLAN标记的流量。您可以选择将WAP端口设为标记或非标记。这取决于设备是否连接到配置为无标记VLAN的交换端口。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•1.0.4.2

配置VLAN全局设置

步骤1:登录接入点配置实用程序，并选择LAN > VLAN和IPv4地址。VLAN和IPv4地址页面打开：

注意：Global Settings区域中的MAC Address字段显示WAP551和WAP561接入点上以太网端口的MAC地址。这些接入点只有一个以太网端口。

第二步：如果要允许设备接收没有VLAN标记的流量，请选中Untagged VLAN字段中的Enable复选框。当LAN端口连接到具有标记为未标记的VLAN的交换机端口时，必须启用此功能。如果未启用未标记的VLAN，请跳至步骤4。

第三步：在Untagged VLAN ID字段中输入未标记VLAN的VLAN ID号。这应该是交换机端口上标记为未标记的同一个VLAN。默认值为 1。

第四步：在Management VLAN ID字段中输入管理VLAN的VLAN ID。管理VLAN必须与连接到WAP的交换机上的管理VLAN相同。

第五步：点击 Save（保存），以保存设置。