目标

WAP551和WAP561设备支持站内自动隧道寻址协议(ISATAP)。ISATAP将IPv6数据包封装在IPv4数据包中。这使WAP能够支持IPv6隧道。借助IPv6隧道功能，WAP设备可以与支持IPv6的远程主机通信，即使连接这些主机的LAN不支持IPv6。

本文档的目标是向您展示如何在WAP561和WAP551上配置IPv6隧道。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•1.0.4.2

IPv6隧道的配置

步骤1.登录接入点配置实用程序并选择LAN > IPv6 Tunnel。IPv6隧道页面打开：

步骤2.在ISATAP Status字段中选中Enable以启用ISATAP。

步骤3.在ISATAP Capable Host字段中输入ISATAP路由器的IP地址或DNS名称。默认名称为isatap。

步骤4. WAP通过DNS查询将ISATAP主机名解析为IP地址。在ISATAP查询间隔字段中，输入WAP设备应将这些查询发送到DNS服务器的所需间隔。

步骤5.路由器通过请求消息和应答从ISATAP路由器获取有关全局IPv6地址前缀的定期信息。在ISATAP请求间隔字段中，输入WAP应将这些请求消息发送到ISATAP路由器的所需间隔。

步骤6.单击“保存”更新设置。