目标

Internet正在从IPv4过渡到IPv6，这是下一代IP地址标准。IPv6消除了IPv4的地址稀缺问题，因为IPv6使用128位地址而不是IPv4中使用的32位地址。由于这些标准正在过渡，有时通信设备需要IPv4和IPv6功能。

本文档的目标是向您展示如何使用“IPv6地址”页面在WAP551和WAP561上配置IPv6地址。IPv6地址可以通过DHCP动态配置，也可以手动配置。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

· v1.0.4.2 - WAP561

配置IPv6地址

步骤1.登录接入点配置实用程序并选择LAN > IPv6 Addresses。“IPv6地址”页面随即打开：

步骤2.单击所需的IPv6 Connection Type单选按钮。

选项描述如下：

· DHCPv6 — 通过DHCP服务器动态分配IPv6地址。

·静态IP — 用户分配IPv6地址。

步骤3.（可选）如果要允许对接入点的IPv6管理访问，请选中IPv6 Administrative Mode字段中的Enable复选框。

步骤4.（可选）如果希望设备通过LAN端口上收到的路由器通告自动获取其IPv6地址和网关，请选中IPv6自动配置管理模式字段中的启用复选框。接入点可以有多个自动配置的IPv6地址。

注意：如果在步骤2中选择了DHCPv6，请跳至步骤8。

步骤5.在Static IPv6 Address字段中输入接入点的所需IPv6地址。这是网络中唯一的IPv6地址。

步骤6.在静态IPv6地址前缀长度字段中输入静态地址的前缀长度。前缀长度是0到128范围内的整数，指定IPv6 IP地址的网络部分。这与IPv4中的子网掩码相当。

注意：如果自动分配一个或多个IPv6地址，则这些地址将显示在“IPv6自动配置的全局地址”字段中。

注意：IPv6 Link Local Address字段仅显示网段内的本地物理地址。本地链路地址是本地特定的IPv6单播地址，可在使用本地链路前缀FE80::/10的任何接口上自动配置。

步骤7.在Default IPv6 Gateway（默认IPv6网关）字段中输入默认网关的IPv6地址。默认网关通常是将网络连接到其他大型网络（如Internet）的路由器。其地址未知或无法识别的数据包将发送到默认网关。

步骤8.如果在步骤2中选择了DHCPv6，请单击Dynamic或Manual单选按钮以选择分配域名服务器地址的方法。如果选择了Dynamic，请跳至步骤10。

选项描述如下：

·动态 — DHCP服务器为DNS服务器动态分配IPv6地址。

·静态IP — 用户手动为DNS服务器分配IPv6地址。

第9步。（可选）如果在第2步中选择了静态IP，或在第8步中选择了手动，请在IPv6域名服务器(IPv6 Domain Name Servers)字段中输入DNS服务器地址。最多可以配置两个域名服务器。

步骤10.单击“保存”以保存设置。