目标

“设置向导”是一组交互式说明，可指导您完成WAP561的初始配置。这些说明涵盖操作WAP561所需的基本配置。首次登录WAP时，“接入点设置向导”窗口会自动显示，但也可以随时使用。本文介绍如何使用设置向导配置WAP561。

适用设备

· WAP561

软件版本

•v1.0.4.2

配置设置向导

步骤1.登录Web配置实用程序并选择“运行设置向导”。系统将显示“接入点设置向导”窗口。

步骤2.单击“下一步”继续。将打开“配置设备 — IP地址”页：

步骤3.点击与要用于确定WAP的IP地址的方法对应的单选按钮。

·动态IP地址(DHCP)（推荐） — WAP的IP地址由DCHP服务器分配。如果选择动态IP地址，请跳至步骤9。

·静态IP地址 — 允许您为WAP创建固定（静态）IP地址。静态IP地址不会更改。

步骤4.在Static IP Address字段中，输入WAP的IP地址。此IP地址由您创建，不应由网络中的其他设备使用。

步骤5.在子网掩码字段中，输入IP地址的子网掩码。

步骤6.在Default Gateway字段中，输入WAP的默认网关的IP地址。默认网关通常是分配给您的路由器的私有IP地址。

步骤7.（可选）在DNS字段中，输入主域名系统(DNS)的IP地址。 如果要访问网络外的网页，DNS服务器的IP地址应由Internet服务提供商(ISP)提供。

步骤8.（可选）在Secondary DNS字段中，输入辅助DNS的IP地址。

步骤9.单击“下一步”继续。此时将打开“单点设置 — 设置集群”页：

步骤10.点击与要使用的群集设置对应的单选按钮。集群允许您将多个接入点(AP)配置为单个设备。如果选择不使用集群，则必须单独配置。

·创建新集群 — 为AP创建新集群。

·加入现有集群 — 加入网络中的现有AP集群。

·不启用单点设置 — 不允许使用单点设置（集群）。如果选择了此选项，请跳至步骤13。

步骤11.在Cluster Name字段中，输入现有群集名称或根据您在步骤10中的决定创建新群集名称。

步骤12.在AP Location字段中，输入WAP的物理位置。

注意：如果单击“加入现有集群”单选按钮，WAP将根据集群配置其余设置。单击“下一步”时，将显示确认页面，询问您是否确定要加入集群。单击Submit以加入集群。完成配置后，单击“完成”退出“安装向导”。

步骤13.单击“下一步”继续。将打开“配置设备 — 设置系统日期和时间”页：

步骤14.从时区下拉列表中选择时区。

步骤15.点击与要用于设置WAP时间的方法对应的单选按钮。

·网络时间协议(NTP)- WAP从NTP服务器获取时间。

·手动 — 将时间手动输入到WAP。如果手动选择，请跳至步骤17。

步骤16.在NTP Server字段中，输入提供日期和时间的NTP服务器的域名。跳至步骤19。

步骤17.从System Date下拉列表中，分别选择月、日和年。

步骤18.从System Time下拉列表中，分别选择小时和分钟。

步骤19.单击“下一步”继续。系统将打开“启用安全性 — 设置密码”页：

步骤20.在New Password字段中，输入WAP上管理访问所需的新密码。

步骤21.在“确认密码”字段中，重新输入相同的密码。

注意：输入密码时，竖线的数量和颜色会发生变化，以指示密码强度，如下所示：

·红色 — 密码无法满足最低复杂性要求。

·橙色 — 密码满足最低复杂性要求，但密码强度较弱。

·绿色 — 密码强。

步骤22.（可选）要启用密码复杂性，请选中启用复选框。这要求密码至少有8个字符长，由小写字母和大写字母以及数字/符号组成。

步骤23.单击“下一步”继续。  将打开“配置无线电1 — 为无线网络命名”页。WAP561包含两个无线电。每个无线电都作为独立的WAP运行，可包含16个虚拟接入点。在初始配置中，您仅为每个无线电创建一个接入点。

步骤24.在Network Name(SSID)字段中，输入无线网络的服务集标识(SSID)。SSID是无线局域网的名称。

步骤25.单击“下一步”继续。将打开“配置无线电1 — 保护您的无线网络”页面。

步骤26.点击与要应用于无线网络的网络安全对应的单选按钮。

·最佳安全（WPA2个人 — AES） — WPA2是Wi-Fi无线网络的WPA安全和访问控制技术的第二版，包括AES-CCMP加密。此协议版本提供符合IEEE 802.11i标准的最佳安全性。网络上的所有客户端站点都需要能够支持WPA2。WPA2不允许使用具有已知限制的协议TKIP（临时密钥完整性协议）。

·更好的安全性（WPA个人 — TKIP/AES） — WPA个人是Wi-Fi联盟IEEE 802.11i标准，包括AES-CCMP和TKIP加密。当存在支持原始WPA但不支持较新WPA2的较旧无线设备时，它提供安全性。

·无安全性 — 无线网络不需要密码，任何人都可以访问。如果选择No Security，请跳至步骤29。

步骤27.在Security Key字段中，输入网络的密码。

步骤28.（可选）要在键入时查看密码，请选中Show Key as Clear Text复选框。

步骤29.单击“下一步”继续。将打开“配置无线电1 — 为无线网络分配VLAN ID”页面。

步骤30.在VLAN ID字段中，输入您希望WAP所属的VLAN的ID号。

注意：VLAN ID应与连接到WAP的远程设备端口上支持的其中一个VLAN ID匹配。

步骤31.单击“下一步”继续。  系统将打开“配置无线电2 — 为无线网络命名”页：

步骤32.在Network Name(SSID)字段中，输入无线网络的服务集标识(SSID)。

步骤33.单击“下一步”继续。将打开“配置无线电2 — 保护您的无线网络”页面。

步骤34.点击与要应用于无线网络的网络安全对应的单选按钮。

·最佳安全（WPA2个人 — AES） — 提供最佳安全性，如果您的无线设备支持此选项，则建议使用。

·更好的安全性 — 当有较旧的无线设备不支持WPA2时提供安全性。

·无安全性 — 无线网络不需要密码，任何人都可以访问。如果选择No Security，请跳至步骤37。

步骤35.在Security Key(安全密钥)字段中，输入网络的密码。

步骤36.（可选）要在键入时查看密码，请选中Show Key as Clear Text复选框以在键入时查看密码。

步骤37.单击“下一步”继续。将打开“配置无线电2 — 为无线网络分配VLAN ID”页面。

步骤38.在VLAN ID字段中，输入您希望WAP所属的VLAN的ID号。

注意：VLAN ID应与连接到WAP的远程设备端口上支持的其中一个VLAN ID匹配。

步骤39.单击“下一步”继续。将打开“启用强制网络门户 — 创建您的访客网络”页：

步骤40.如果要创建访客网络，请单击“是”单选按钮。  访客网络要求用户在使用互联网之前进行身份验证。不需要访客网络。否则，如果不想创建访客网络并跳至步骤54，请单击否单选按钮。

步骤41.单击“下一步”继续。将打开“启用强制网络门户 — 为访客网络命名”页：

步骤42.点击与您要放置访客网络的无线电对应的单选按钮。

步骤43.在Guest Network name字段中，输入访客网络的SSID。

步骤4.单击“下一步”继续。将打开“启用强制网络门户 — 保护您的访客网络”页：

步骤45.点击与要应用到访客网络的网络安全对应的单选按钮。

·最佳安全（WPA2个人 — AES） — 提供最佳安全性，如果您的无线设备支持此选项，则建议使用。

·更好的安全性 — 当存在不支持WPA2的较旧无线设备时提供安全性

·无安全性 — 无线网络不需要密码，任何人都可以访问。如果选择No Security，请跳至步骤48。

步骤46.在Security Key字段中，输入访客网络的密码。

步骤47.（可选）要在键入时查看密码，请选中Show Key as Clear Text复选框。

步骤48.单击“下一步”继续。将打开“启用强制网络门户 — 分配VLAN ID”页面：

步骤49.在VLAN ID字段中，输入您希望访客网络所属的VLAN的ID号。

注意：VLAN ID应与连接到WAP的远程设备端口上支持的其中一个VLAN ID匹配。

步骤50.单击“下一步”继续。将打开“启用强制网络门户 — 启用重定向URL”页：

第51步。（可选）要将无线用户重新定向到登录访客网络后的网页，请选中Enable Redirect URL 复选框。如果未选中Enable复选框，请跳至步骤54。

步骤52.在重定向URL字段中，输入用户登录访客网络后要重定向到的网页。

步骤53.单击“下一步”继续。系统将打开“摘要 — 确认您的设置”页：

第54步。（可选）如果要编辑所做的设置，请单击Back。

第55步。（可选）如果要退出安装向导并撤消所做的所有更改，请单击取消。

步骤56.检查网络和访客网络设置。单击Submit以启用WAP上的设置。当WAP启用设置时，将显示加载条。完成WAP后，将打开“完成”页：

注意：仅当您单击“确认设置”(Confirm Your Settings)页面上的提交(Submit)时，第56步才适用。

步骤57.单击“完成”退出“安装向导”。