目标

本文档的目标是提供对给定思科无线接入点(WAP)的产品标识符(PID)的工作了解。

- 查看交换机PID解码器

- 查看路由器PID解码器

无线接入点解码器

查看图形的表形式

表

表1 — 电源插头后缀

后缀

电源插头类型

适用国家/地区

AR

类型 I

阿根廷

AS

类型C、类型E（高功率）

亚洲部分地区

澳大利亚

类型 I

澳大利亚和新西兰

BR

类型C、类型E（高功率）

巴西

CN

类型A、类型I（高功率）

中国

欧盟

类型C、类型E（高功率）

欧洲（不包括英国和爱尔兰）、亚洲部分地区、非洲

G5

类型C、类型G（高功率）

欧洲、亚洲部分地区、中东、非洲

在

类型C、类型D（高功率）

印度

JP

A型、B型（高功率）

日本

KR

类型C、类型F（高功率）

韩国

不适用

A型、B型（高功率）

美洲、中国台湾

RU

类型C、类型F（高功率）

俄罗斯

SG

类型G

新加坡

英国

类型G

英国、爱尔兰、部分亚洲、中东、非洲

表2 — 无线频段

频段计划

适用国家/地区

2.4 GHz频段

5 GHz频段

A

美国、加拿大、哥伦比亚、墨西哥、澳大利亚、新西兰、阿根廷、巴西、中国香港、菲律宾、新加坡

1 - 11

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120*、124*、128*、132、136、140、149、153、157、161、165

B

加拿大、墨西哥、哥伦比亚、阿根廷、巴西

1 - 11

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140、149、153、157、161

C

中国、马来西亚、印度、智利

1 - 13

36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165

E

欧盟、英国、俄罗斯联邦、乌克兰、以色列、埃及、土耳其、科威特、沙特阿拉伯、泰国、阿联酋、越南、南非

1 - 13

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140

I

印度、智利、沙特阿拉伯、马来西亚、新加坡、菲律宾、巴西

1 - 13

36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165

J

日本

1 - 14

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140

K

韩国

1 - 13

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、149、153、157、161

n

澳新银行

1 - 13

36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、132、136、140、149、153、157、161、165

注意：*表示选择美国产品。