目标

IP地址可以通过动态主机配置协议(DHCP)或手动静态IP地址配置两种方式分配。WAP371的默认设置是DHCP，但是，您也可以选择使用静态IP地址，在这种情况下，必须禁用DHCP客户端并手动分配IP地址和其他网络信息。您可以配置IPv4和IPv6设置以进行此类更改。

本文档的目的是向您展示如何在WAP371上配置IPv4和IPv6设置。如果您更喜欢本文中包含图像的版本，请单击此处。

适用设备

- WAP371

软件版本

- 1.2.0.2

按动态主机配置协议(DHCP)划分的自动IPv4设置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择LAN > VLAN和IPv4 Address。“VLAN和IPv4地址”页面打开：

步骤2.在“IPv4设置”下，单击“连接类型”字段中的DHCP单选按钮。这使WAP能够自动从DHCP服务器获取本地IP地址、子网掩码和默认网关字段的值。默认情况下，已选择此选项。

步骤3.在Domain Name Servers字段中单击所需的单选按钮。

可用选项如下所述：

- 动态 — 从LAN中的DHCP服务器获取主DNS和辅助DNS服务器地址。

- 手动 — 手动配置一个或多个DNS服务器地址。在后面的文本框中最多输入两个IP地址。第二个地址是可选的。

步骤4.单击“保存”以保存设置。

静态IPv4设置

注意：只选择一个连接类型来配置IPv4设置。如果您选择执行上述DHCP配置，则无需执行下述手动配置。

步骤1.登录Web配置实用程序并选择LAN > VLAN和IPv4 Address。“VLAN和IPv4地址”页面打开：

步骤2.在“IPv4设置”下，单击“连接类型”字段中的“静态IP”。这要求您手动为接入点分配IP地址。

步骤3.在Static IP Address字段中输入接入点的IP地址。此IP地址对于此网络应是唯一的。

步骤4.在Subnet Mask字段中输入网络的子网掩码。默认掩码为 255.255.255.0。

步骤5.在Default Gateway（默认网关）字段中输入默认网关IP地址。默认网关是将网络连接到外部网络（如Internet）的路由器。当数据包的目的IP地址未知时，会将其发送到默认网关。

步骤6.在Domain Name Servers字段中手动输入域名系统(DNS)服务器的IP地址。Internet服务提供商(ISP)通常提供此地址。第二个DNS服务器IP地址是可选的。

注意：在步骤2中选择“静态IP连接类型”后，域名服务器将自动设置为“手动”。

第 7 步： 点击 Save（保存），以保存设置。

按动态主机配置协议(DHCP)自动设置IPv6

步骤1.登录Web配置实用程序并选择LAN > IPv6 Address。“IPv6地址”页面随即打开：

步骤2.单击“连接类型”字段中的“DHCP”单选按钮。这允许WAP从DHCP服务器自动获取本地IP地址、子网掩码和默认网关字段的值。

步骤3.选中IPv6 Administrative Mode复选框以启用或禁用IPv6管理访问。这允许通过IPv6地址访问设备的管理接口。

步骤4.选中IPv6 Auto Configuration Administrative Mode复选框以启用或禁用设备上的IPv6自动地址配置。这允许设备自动生成IPv6地址，而无需DHCP服务器或静态分配的地址。

步骤5.在IPv6 Domain Name Servers字段中单击所需的单选按钮。

可用选项包括：

- 动态 — DNS名称服务器通过DHCPv6动态获取。

- 手动 — 在提供的字段中最多指定两个IPv6 DNS名称服务器。

步骤6.单击“保存”以保存设置。

静态IPv6设置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择LAN > IPv6 Address。“IPv6地址”页打开：

步骤2.在“IPv6设置”下，单击IPv6连接类型字段中的静态IPv6。这要求您手动为接入点分配IP地址。

步骤3.选中IPv6 Auto Configuration Administrative Mode复选框以启用或禁用设备上的IPv6自动地址配置。这允许设备自动生成IPv6地址，而无需DHCP服务器或静态分配的地址。

步骤4.选中IPv6 Auto Configuration Administrative Mode复选框以启用或禁用设备上的IPv6自动地址配置。

步骤5.在Static IPv6 Address字段中输入设备所需的静态IPv6地址。

注意：除自动配置的地址外，WAP设备还可以有静态IPv6地址。

步骤6.在静态IPv6地址前缀长度字段中输入静态地址的前缀长度。前缀长度的值范围是0到128，其中默认值为0。

注意：本地链路地址是本地物理链路使用的IPv6地址。IPv6本地链路地址字段是自动分配的，不可配置。

步骤7.在Default Gateway（默认网关）字段中输入默认网关IPv6地址。默认网关是将网络连接到外部网络（如Internet）的路由器。当数据包的目的IP地址未知时，会将其发送到默认网关。

步骤8.在“IPv6域名服务器”字段中输入域名系统(DNS)服务器的IPv6地址。Internet服务提供商(ISP)通常提供此地址。第二个DNS服务器IP地址是可选的。

注意：在步骤2中选择“静态IPv6连接类型”时，IPv6域名服务器会自动设置为“手动”。

第 9 步： 点击 Save（保存），以保存设置。