目标

使用服务质量(QoS)是优化网络流量的好方法。服务质量让您能够降低较低优先级的流量，以便提供更高优先级流量的更好吞吐量。根据所选的信任模式，传入的数据包被分类到4个不同的队列，然后根据用户定义的优先级进行处理。

本文旨在向您展示如何在WAP351上配置服务质量设置。

适用设备

- WAP351

软件版本

- v1.0.1.3

配置服务质量

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Quality of Service > Global Settings。“全局设置”页面打开：

基本设置

步骤1.选中QoS模式字段中的启用复选框以打开服务质量。

步骤2.在“信任模式”下拉列表中，选择一个选项以确定如何分配接收的数据包的优先级。

选项有：

- CoS/802.1p — 根据其802.1p值为传入数据包分配优先级。如果数据包未标记，则其优先级为0。您可以在

- CoS/802.1p到输出队列表。

- DSCP — 收到的数据包的优先级取决于其IP ToS/DSCP值。如果数据包未标记，则其优先级为0。您可以在

- DSCP到输出队列表。

- 端口 — 在此模式下，数据包的优先级由其通过的端口的CoS（服务类别）确定。每个端口的CoS值可在

LAN > Port Settings页。如果选择此选项，优先级映射设置将显示在端口 CoS/802.1p状态表中。

注意：根据您选择的选项，导航到相应的表以配置优先级映射设置。

端口CoS/802.1p状态

步骤1.如果在信任模式下拉列表中选择了端口，则将显示端口CoS/802.1p状态表。下表显示分配给WAP上每个端口（标记为GE1 - 5）的优先级映射。要编辑这些映射，请单击[Edit]链接转到LAN > Port Settings页面。

步骤2.在“端口设置”页上，勾选要编辑的端口的复选框，然后单击“编辑”按钮。每个选定端口的字段将变为可用。在CoS下拉列表中，为每个端口选择一个CoS值。值范围为0-7,0为最低值，7为最高值。

CoS/802.1p到输出队列表

步骤1.导航到CoS/802.1p到Output Queue Setting区域。此处的表将802.1p优先级映射到指定的输出队列。CoS/802.1p字段列出0-7的优先级，其中7是最高优先级。Output Queue下拉列表显示每个优先级映射到的输出队列（范围为0-3）。使用下拉列表调整哪些优先级映射到每个队列。

DSCP到输出队列表

步骤1.导航至“DSCP至输出队列设置”区域。此处的表将DSCP优先级映射到指定的输出队列。DSCP字段列出的优先级范围为0到63。这些优先级无需设置关联，但建议将0赋予最低优先级，将63赋予最高优先级。Output Queue下拉列表显示每个优先级映射到的输出队列（范围为0-3）。使用下拉列表调整哪些优先级映射到每个队列。

安排设置

步骤1.定位至“计划设置”区域。在计划表中，您可以调整队列的计划方式。默认情况下，会选择“严格优先级”单选按钮。在此模式下，优先级为Queue 3 > Queue 2 > Queue 1 > Queue 0。

步骤2.单击队列的WRR单选按钮以切换到WRR（加权轮询）模式。在此模式下，队列根据每个队列的服务权重以循环方式调度。WRR仅在以下配置中允许：[Q0、Q1]、[Q0、Q1、Q2]和[Q0、Q1、Q2、Q3]。

步骤3.如果启用了WRR，您可以在“WRR权重”字段中调整每个可用队列的服务权重。有效范围为1-49。

注意：WRR带宽的%显示了每个队列在WRR模式下的服务频率。它会根据在“WRR权重”字段中输入的值而改变。

步骤4.单击“保存”。