目标

无线分发系统(WDS)允许您连接多个接入点设备，并让它们以无线方式相互通信。此功能是为漫游客户端提供无缝网络环境的关键。WDS还通过减少网络设置所需的布线量来简化网络基础设施。一次最多可配置和使用4个WDS接口。必须对WDS链路任一端的每个接入点进行这些配置。任何一对WAP设备之间只能有一个WDS链路。

本文档旨在向您展示如何在WAP371上配置无线分布系统(WDS)。

适用设备

· WAP371

软件版本

•V1.1.2.3

配置WDS网桥

注意：所有WAP设备必须具有相同的设置：

·广播

· IEEE 802.11模式

·通道带宽

·通道（不建议自动）

有关配置这些设置的详细信息，请参阅WAP371上的基本无线电设置文章。

注意：在802.11n 2.4 GHz频段使用WDS网桥时，请将信道带宽设置为20 MHz，而不是默认的20/40 MHz。由于信道带宽必须相同，因此选择特定带宽而不是允许WAP同时使用20/40 MHz可确保设备不会断开连接。

注意：如果要启用允许检测周围接入点的功能，则应在“恶意AP检测”页面中为所需无线电启用AP检测，然后单击信任，查看您尝试链接的Mac地址。有关欺诈AP检测的详细信息，请参阅在WAP351和WAP371接入点上配置欺诈AP检测文章。

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Wireless > WDS Bridge。“WDS网桥”页面打开：

步骤2.选中生成树模式字段中的启用复选框。启用此功能后，生成树协议用于防止交换机或网桥通过多条路径互连时形成环路。生成树协议通过与其他交换机交换BPDU消息来检测环路，从而实施802.1D IEEE标准，然后通过关闭选定的网桥接口来消除环路。此标准确保两台网络设备之间有一条活动路径，且只有一条活动路径。如果配置WDS链路，则建议使用此选项。

步骤3.在Radio字段中，为您配置的每个WDS链路选择Radio 1(5GHz)或Radio 2(2.4GHz)。

可用选项定义如下：

·无线电1(5GHz)- 5 GHz比2.4 GHz快一点，用于较新的设备，但范围可能较小。

·无线电2(2.4GHz)— 2.4 GHz支持较旧的设备，范围更广。

注意：本地MAC地址字段在无线电字段中显示本地分配给所选无线天线的MAC地址。

步骤4.选中WDS Interface字段中的Enable复选框以启用WDS链路。

步骤5.在Remote Mac Address字段中，单击箭头按钮。系统将显示MAC地址下拉列表，显示所有相邻接入点。从要与其形成WDS链路的列表中点击Mac地址。

注意：MAC地址和SSID模糊。

步骤6.（可选）如果在步骤5的下拉列表中未找到设备，您也可以在WDS链路另一端的接入点设备的Remote MAC Address字段中手动输入MAC地址。

步骤7.从Encryption下拉列表中，选择希望接入点通过WDS链路相互通信的加密方法。

可用选项定义如下：

·无 — 不对WDS链路应用安全。如果选择了此选项，请跳至步骤13。

· WPA个人 — WPA使用预共享密钥在两个接入点之间进行身份验证。这是推荐的加密方法。如果选择此选项，请跳至步骤8。

·静态WEP — 静态WEP是最低的安全性，最多可支持4个64到128位的密钥。所有模式都必须使用相同的密钥。仅当无线电在传统模式下运行时，才适用：802.11a（5 GHz无线电）和802.11b/g（2.4 GHz无线电）。如果选择此选项，请跳至步骤9。

注意：选择用于WDS链路的加密类型不需要与桥接的接入点匹配。

步骤8.如果在步骤7中选择WPA个人，请在WDS ID和Key字段中为WDS网桥上的共享设备输入ID名称和密钥。然后跳至步骤13。

步骤9.如果在步骤7中选择了静态WEP，则在“密钥长度”字段中选择64位单选按钮或128位单选按钮。这指定所用密钥的长度。

步骤10.在Key Type字段中，选择所需的单选按钮。

可用选项定义如下：

· ASCII - ASCII（美国信息交换标准码）是一种字符编码方案，基于编码为128个指定字符的英文字母。输入0到9、a到z和A到Z的任意组合。如果选择此选项，请跳至步骤12。

·十六进制 — 十六进制是以16为基数的位置数制系统。它使用“0到9”和“a到f”或“A到F”的任意组合。这些是使用WAP设备与站点共享的RC4加密密钥。如果选择此选项，请跳至步骤11。

注意：所需的字符数指示在字段右侧，并根据您在“键类型”和“键长度”字段中的选择进行更改。

步骤11.如果在步骤10中选择了HEX，则在WEP Key字段中输入WEP Key。这是作为密钥输入的字符串。WEP密钥字符串必须与所有WAP的WEP密钥字符串值匹配。如果您为“密钥长度”字段选择了64位，则所需的字符数为10个字符；如果在“密钥长度”字段中选择了128位，则需要26个字符。然后跳至步骤13。

步骤12.如果在步骤10中选择了ASCII，则在WEP Key字段中输入WEP Key。这是作为密钥输入的字符串。WEP密钥字符串必须与所有WAP的WEP密钥字符串值匹配。如果您为“密钥长度”字段选择了64位，则所需的字符数为5个字符。如果在“密钥长度”(Key Length)字段中选择了128位，则需要13个字符。

步骤13.完成所有所需WDS链路接口的配置后，单击Save保存更改。

注意：要完成WDS链路，必须对共享WDS网桥上的其他接入点设备执行相同的配置步骤。