目标

区域设置是连接到强制网络门户实例的身份验证网页。有关如何在设备上设置强制网络门户的信息，请参阅在WAP351和WAP371接入点上配置强制网络门户。

在WAP上设置强制网络门户后，可以使用Web门户自定义页面为网络上的不同区域创建唯一页面，并自定义页面上的文本和图像。

本文档的本目的是说明如何上传和删除二进制图像文件以在WAP351和WAP371接入点上进行Web定制，以及使用文本和图形元素自定义身份验证页面。

适用设备

· WAP351

· WAP371

软件版本

· WAP351 v1.0.0.39

· WAP371 v1.1.2.3

Web自定义

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择强制网络门户(Captive Portal)> Web Portal Customization。“Web门户自定义”页面打开：

步骤2.从强制网络门户Web区域下拉列表中选择创建，为强制网络门户创建区域设置。如果要编辑以前的Web区域设置，请从强制网络门户Web区域设置下拉列表中选择创建的Web区域设置，然后跳至步骤6。

步骤3.在Web区域设置名称字段中输入区域设置的名称。名称必须为1-32个字符，且不包含空格。

步骤4.从强制网络门户实例下拉列表中，选择您要将区域设置与其关联的强制网络门户实例。有关设置强制网络门户实例的信息，请参阅在WAP351和WAP371接入点上配置强制网络门户。

步骤5.单击“保存”以保存所做的配置。

系统将显示强制网络门户Web区域设置参数区域，其中包含其他信息：

注意：在强制网络门户Web区域设置参数区域中，以下字段将自动生成，无法从此页面编辑：

·区域设置ID — 显示区域设置的序列号

·实例名称 — 显示所选实例的名称

步骤6.从Background Image Name下拉列表中选择强制网络门户背景的图像。

注意：如果要上传或从列表中删除图像，请单击“上传/删除自定义图像”按钮。有关上传和删除自定义映像的信息，请参阅上传/删除自定义映像。

步骤7.从Logo Image Name下拉列表中为徽标选择图像。

注意：如果要上传或从列表中删除图像，请单击“上传/删除自定义图像”按钮。有关上传和删除自定义映像的信息，请参阅上传/删除自定义映像。

步骤8.在“前景颜色”字段中输入前景颜色的HTML代码。代码采用6位十六进制格式。

注意：有关Web颜色格式的详细信息，请参阅此页。

注意：为了帮助使用基于调色板的GUI生成十六进制HTML颜色代码，您可以参阅此页。

步骤9.在“背景颜色”字段中输入背景颜色的HTML代码。代码采用6位十六进制格式。

步骤10.在“分隔符”字段中输入分隔符颜色的HTML代码(将标题与正文页分开的行)。代码采用6位十六进制格式。

步骤11.在区域设置标签字段中输入描述区域设置的标签。默认为英语。

步骤12.在区域设置字段中输入区域设置的缩写。默认值为en。

步骤13.从“帐户映像”下拉列表中，选择要在登录字段上方描述经过身份验证的登录的映像。

注意：如果要上传或从列表中删除图像，请单击“上传/删除自定义图像”按钮。有关上传和删除自定义映像的信息，请参阅上传/删除自定义映像。

步骤14.输入文本，该文本向用户提供在“帐户标签”字段中输入用户名的说明。

步骤15.在“用户标签”字段中输入文本以标记用户名。

步骤16.在“密码标签”字段中输入文本以标记用户密码文本。

步骤17.在“按钮标签”字段中输入文本以标记用于提交用户名和密码信息的按钮。

步骤18.在“字体”(Fonts)字段中，在强制网络门户页面上输入要用于所有文本的字体名称。可以输入多个字体名称，每个字体名称用逗号分隔。如果客户端系统上没有第一种字体，则使用下一种字体，依此类推。对于带空格的字体名称，整个名称必须用单引号括起来。

步骤19.在“浏览器标题”字段中输入要在浏览器窗口标题栏中显示的文本。

步骤20.在“浏览器内容”字段中输入徽标图像右侧显示的欢迎文本。

步骤21.在“内容”字段的用户名和密码文本框中输入说明性文本，供用户显示。

步骤22.在“接受使用策略”字段中输入用户必须接受的登录条件。

步骤23.输入文本，提示用户选中复选框以接受“接受使用策略”(Accept Use Policy)和“接受标签”(Accept Label)字段。

步骤24.在“不接受文本”字段中，输入用户不接受“接受使用策略”并尝试登录时显示的文本。

步骤25.在“正在进行中的文本”字段中，输入用户等待身份验证时显示的文本。

步骤26.在“拒绝文本”字段中，输入当用户身份验证失败时显示的文本。

步骤27.在“欢迎标题”字段中，输入用户成功通过身份验证后显示的文本。

步骤28.在“欢迎内容”字段中，输入指示用户何时连接到网络的文本。

步骤29.（可选）如果要删除当前本地配置，请选中删除区域复选框。

步骤30.单击Save保存所有配置。

步骤31.（可选）如果要预览进行的本地配置，请单击预览。

系统将打开“强制网络门户Web区域设置Web区域设置参数预览”页：

注意：预览显示已保存到启动配置的文本和图像。如果进行更改，请单击“保存”，然后单击“预览”查看更改。

上传/删除自定义映像

您可以使用自己的徽标和图像自定义强制网络门户页面。最多可将18个自定义映像上传到设备（假设6个已配置区域，每个区域有3个映像）。

步骤1.单击强制网络门户Web区域设置参数页面中的上传/删除自定义映像按钮。“Web门户自定义映像”页打开：

步骤2.如果要从计算机上传要使用的映像，请在“上传Web自定义映像”字段中单击“浏览”。如果要删除图像，请跳至步骤4。

注意：图像必须为5千字节或更小，并且必须是GIF或JPEG格式文件。调整图像大小以适合指定的尺寸。为了获得最佳外观，您的徽标和帐户图像应与下面列出的默认图像尺寸成类似比例：

·背景 — 10 x 800像素

·徽标 — 168 x 78像素

·账户 — 295 x 55像素

步骤3.单击Upload将映像上传到WAP设备。

步骤4.如果要删除映像，请从删除Web自定义映像下拉列表中选择要删除的文件。否则，请跳至步骤6。

步骤5.单击Delete从WAP设备删除所选文件。

注意：删除当前使用的映像会将Web自定义页面的部分重置为默认值。

步骤6.单击“上一步”返回到Web门户自定义页。

步骤7.要继续编辑区域设置，您需要再次从强制网络门户Web区域设置下拉列表中选择该区域设置。

可以单击此处返回区域设置参数部分。