目标

出厂默认重置会清除用户修改的所有配置设置，并将设备恢复为其原始设置。如果您将密码丢失给设备并希望重新获得访问权，这可能会有所帮助。

注意：建议在开始此过程之前保存配置的备份副本。有关详细信息，请参阅WAP 371上的下载/备份配置。

执行重新启动会使用保存的配置重新启动设备。

本文的目的是向您展示如何重置为出厂默认设置以及如何重新启动WAP371无线接入点。

适用设备

· WAP371

软件版本

•1.0.1.5

重置为出厂默认设置

将接入点重置为出厂默认配置有两种方法：

·硬件重置

·使用Web配置实用程序重置

硬件重置

步骤1.按“重置”按钮大约十秒钟，并在设备背面放置一个引脚。

接入点重新加载并设置为默认配置设置。

步骤2.使用默认凭证登录。默认用户名为cisco，默认密码为cisco。

使用Web配置实用程序重置

步骤1.登录Web配置实用程序页面，然后选择管理>重新启动。“重新启动”页面打开：

步骤2.要重置设备，请单击“重新启动到出厂默认设置”。

系统将显示“确认”页：

步骤3.单击OK。

系统将显示进度条：

步骤4.重新启动完成后，使用默认凭证登录。默认用户名为cisco，默认密码为cisco。

重新启动设备

有两种方法可重新启动接入点：

·硬件重启

·使用Web配置实用程序重新启动

硬件重启

步骤1.按电源按钮关闭设备。经过10秒后，再次按电源按钮以重新打开设备电源。

接入点将重新启动并刷新。

使用基于Web的实用程序重新启动

步骤1.登录Web配置实用程序页面，然后选择管理>重新启动。“重新启动”页打开：

步骤2.要重新启动设备，请单击“重新启动”按钮。

系统将显示“确认”页：

步骤3.单击“确定”继续重新启动。

系统将显示进度条：

步骤4.系统将显示Login Page。使用已保存的管理凭据登录。