目标

强制网络门户允许管理员阻止连接到WAP网络的客户端。在允许客户端正常使用互联网之前，客户端会看到一个用于身份验证的特殊网页。强制网络门户验证适用于访客和经过身份验证的用户。强制网络门户利用Web浏览器并将其转换为身份验证设备。强制网络门户在许多Wi-Fi热点特别使用，以向用户收取访问互联网的费用。

本文指南介绍如何在WAP321接入点的强制网络门户(CP)上查看失败的身份验证客户端。

注意：要了解哪些客户端通过强制网络门户进行身份验证，请参阅在WAP321接入点上查看强制网络门户中经过身份验证的客户端。

适用设备

· WAP321

软件版本

•1.0.3.4

强制网络门户组

步骤1.登录Web配置实用程序以选择强制网络门户>失败的身份验证客户端。系统将打开“失败的身份验证客户端”页。

在失败的身份验证客户端中，此信息可用：

· Total Number of Fail Authenticated Clients — 显示未能获得身份验证的客户端数。

· MAC Address — 显示失败的身份验证客户端的MAC地址。

· IP Address — 显示失败的身份验证客户端的IP地址。

·用户名 — 显示失败身份验证客户端的强制网络门户用户名。

·验证 — 显示客户端尝试在强制网络门户上进行身份验证的方法。它具有以下值：

— 访客 — 用户不需要身份验证。

— 本地 — WAP设备使用本地数据库对用户进行身份验证。

- RADIUS - WAP设备使用远程RADIUS服务器对用户进行身份验证。

· VAP ID — 显示与客户端关联的虚拟接入点。

·无线电ID — 显示无线电的标识号。

·强制网络门户ID — 显示客户端关联的强制网络门户实例。

·失败时间 — 显示显示身份验证失败时间的时间戳。

步骤 2（可选）。 要获取最新数据，请单击刷新。