目标

强制网络门户是允许管理员阻止连接到无线接入点(WAP)网络的客户端的功能。在允许客户端正常使用Internet之前，客户端会看到一个用于身份验证的特殊网页。强制网络门户验证适用于网络的访客和经过身份验证的用户。此功能利用Web浏览器并将其转换为身份验证设备。强制网络门户在许多Wi-Fi热点特别使用，以向用户收取访问互联网的费用。

强制网络门户配置具有以下要素：

- 全局强制网络门户配置 — 此页面用于控制强制网络门户功能的管理状态并配置全局设置，这些设置将影响在WAP设备上配置的所有强制网络门户实例。要了解有关强制网络门户上全局配置的详细信息，请单击此处。

- 实例配置 — 强制网络门户实例是定义的一组配置，用于验证WAP网络上的客户端。最多可以配置两个不同的实例，以在用户尝试访问关联的虚拟接入点时以不同方式响应。要了解有关强制网络门户上实例配置的详细信息，请单击此处。

- 实例关联 — 强制网络门户实例是定义的一组配置，用于验证WAP网络上的客户端。这些实例必须与虚拟接入点(VAP)关联。最多可以配置两个不同的实例，以在用户尝试访问关联的虚拟接入点时以不同方式响应。VAP在多个广播域中分段无线局域网(LAN)，这些广播域与以太网虚拟局域网(VLAN)无线等效。 这允许在一个物理WAP设备中模拟多个接入点。要了解有关强制网络门户上实例关联的详细信息，请单击此处。

- 本地组 — 在强制网络门户中，每个本地用户被分配到用户组，每个组被分配到强制网络门户实例。该组帮助管理用户对强制网络门户实例的分配。默认组已存在，无法删除。可以创建另外两个用户组。

- 本地用户 — 本地用户页面用于配置访客用户或授权用户。除访客用户外，授权用户必须提供有效的用户名和密码才能访问WAP网络。要了解有关强制网络门户上本地用户配置的详细信息，请单击此处。

本文介绍如何在WAP321接入点上配置强制网络门户中的本地组。

适用设备

- WAP321

软件版本

- 1.0.6.5

配置强制网络门户组

添加强制网络门户组

注意：强制网络门户组中的默认用户组为默认用户组，无法删除。

步骤1.登录到基于Web的接入点实用程序，然后选择强制网络门户>本地组(Captive Portal)。

步骤2.在Local Groups区域，从Captive Portal Groups下拉列表中选择Create以创建新的本地组。

步骤3.在强制网络门户组参数(Captive Portal Group Parameters)下，在组名称(Group Name)字段中输入本地组的名称。

注意：在本例中，FirstGroup用作本地组名。

步骤4.单击“保存”。

指定的强制网络门户组现已成功添加。

注意：非访客强制网络门户要求用户根据其用户名和密码登录。WAP创建包含一组本地用户的本地组。然后，本地组将附加到实例。作为本地组成员的本地用户可以通过强制网络门户获得访问权限。

删除强制网络门户组

步骤1.要删除组，请从Captive Portal Groups下拉列表中选择组的名称。

注意：在本例中，选择SecondGroup。

步骤2.选中Delete Group复选框。

步骤3.单击“保存”。

指定的强制网络门户组现已成功删除。

现在，您应该已成功配置WAP321接入点上强制网络门户中的本地组。