目标

强制网络门户允许您阻止连接到WAP网络的客户端。在允许客户端正常使用Internet之前，客户端会看到一个用于身份验证的特殊网页。强制网络门户验证适用于访客和经过身份验证的用户，并通过将其转换为身份验证设备来利用Web浏览器。强制网络门户实例是用于对WAP网络上的客户端进行身份验证的一组已定义配置。可以配置不同实例（最多两个），以在用户尝试访问关联的虚拟接入点时以不同方式响应。在许多Wi-Fi热点使用强制网络门户向用户收取访问互联网的费用。

本文档说明如何在WAP321接入点上配置强制网络门户全局配置。

适用设备

· WAP321

软件版本

•1.0.3.4

强制网络门户实例配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择强制网络门户>实例配置。“实例配置”页打开：

步骤2.如果要创建新配置，请从Captive Portal Instances下拉列表中选择Create。要编辑当前配置，请从下拉列表中选择当前实例并跳至步骤5。

注意：最多可创建两个配置。

步骤3.在Instance Name字段中输入配置的名称。范围为1到32个字母数字字符。

步骤4.单击“保存”以保存所做的更改。页面将重新显示，其中包含实例配置的其他字段。

“实例配置”页包含一些不可配置的字段，其中显示以下信息：

·实例ID — 指定WAP设备上当前配置的CP实例的排名。

·区域设置计数 — 指定与实例关联的区域设置数（语言集和用户首选项的国家/地区特定参数）。

步骤5.选中Enable复选框以在Administrative Mode字段中启用CP实例。

步骤6.在Protocol字段中选择希望CP实例用于验证的协议。可能的值为：

· HTTP — 不加密验证过程的信息。

· HTTPS — 使用安全套接字层(SSL)，该层要求证书提供身份验证过程中使用的加密。

步骤7.从Verification下拉列表中为要用于验证的CP选择身份验证方法。身份验证方法用于拒绝恶意用户访问设备。所选的身份验证方法用于验证客户端。可能的值为：

·访客 — 不使用任何身份验证。

·本地 — 使用本地数据库进行身份验证。

· RADIUS — 使用远程RADIUS服务器数据库进行身份验证。

步骤8.如果要将新验证的客户端重定向到已配置的URL，请选中“重定向”(Redirect)字段中的“启用”(Enable)复选框。

步骤9.在Redirect URL字段中输入前缀为“http://”的URL，新身份验证的客户端将重定向到该URL。范围为0到256个字符。

步骤10.在Away Timeout字段中输入用户在自动注销之前可以保持空闲的时间。如果值设置为0，则不强制超时。范围为0到1440分钟。默认值为60分钟。

步骤11.在Session Timeout字段中输入会话终止前等待的时间量。范围为0到1440分钟。默认值为0，表示不强制执行超时。

步骤12.在Maximum Bandwidth Upstream字段中输入客户端可通过强制网络门户发送数据的最大上传速度。范围为0至300 Mbps。默认值为 0。

步骤13.在Maximum Bandwidth Downstream字段中输入客户端可通过强制网络门户接收数据的最大下载速度。范围为0至300 Mbps。默认值为 0。

步骤14.在User Group Name字段中选择所需的组，您希望从预配置组的下拉列表中将其分配给CP实例。

步骤15.在RADIUS IP Network字段中，从RADIUS IP网络下拉列表中选择CP实例将使用的Internet协议类型。可能的值为：

· IPv4 - RADIUS客户端的地址将位于IP的第四版中，地址格式为xxx.xxx.xxx.xxx(192.0.2.10)。

· IPv6 - RADIUS客户端的地址将位于IP的第六版中，地址格式为xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx(2001:DB8::CAD5:7D91)。

步骤16.如果要使用全局RADIUS服务器列表进行身份验证，请选中全局RADIUS字段中的启用复选框。

节省时间： 如果选择全局RADIUS，请跳至步骤22。如果已启用全局RADIUS选项，则无需输入RADIUS服务器IP，因为CP功能将使用预配置的全局RADIUS服务器。

步骤17.如果要跟踪和测量WAP网络上客户端的时间和数据使用情况，请选中RADIUS记帐字段中的启用复选框。

步骤18.在Server IP Address-1字段中输入要用作主服务器的RADIUS服务器的IP地址。IP地址应采用IPv4或IPv6格式，具体取决于您在步骤15的RADIUS IP网络中选择的内容。

步骤19.（可选）在Server IP Address-2 to Server IP Address-4字段中输入备份RADIUS服务器IP地址。如果主服务器的身份验证失败，则使用这些服务器。您最多可以配置三台备用IP服务器，如果前身发生故障，这些服务器将按顺序进行身份验证。

步骤20.在Key-1字段中输入共享密钥，WAP设备使用该密钥向主RADIUS服务器进行身份验证。最多可使用63个标准字母数字和特殊字符。密钥区分大小写。

第21步。（可选）在Key 2到4字段中输入共享密钥，WAP设备用于向各备份RADIUS服务器进行身份验证。

“区域设置计数”字段显示与当前实例关联的区域设置的数量。可以从Web自定义页面创建三个不同的区域设置并分配给每个实例。

第22步。（可选）如果要删除当前配置的实例，请选中删除实例复选框以删除当前配置的实例。

步骤23.单击“保存”以保存所做的所有更改。