目标

QoS功能包含差分服务(DiffServ)支持，允许您对网络流量进行分类和管理。DiffServ的配置从配置类映射开始。类映射标识需要管制的流量。它作为策略映射的组件工作。类映射包含流量需要匹配才能转发或丢弃的条件。策略映射中可能存在许多类映射，其中可以匹配一个类映射，或者应匹配所有类映射，以便策略映射中指定的操作发生。将创建类映射和策略映射以完成接入点的QoS配置。

本文旨在向您展示如何在WAP125或WAP581接入点上配置客户端QoS IPv4类映射。

适用设备

- WAP125

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

配置IPv4类映射

步骤1.登录基于Web的实用程序，然后选择Access Control > Client QoS。

注意：本文中的图像取自WAP125。选项可能因设备型号而异。

步骤2.单击Traffic Classes选项卡。

步骤3.单击 按钮添加流量类。

注意：最多可以添加50个类映射。

步骤4.在Traffic Class Name字段中输入类映射的名称。名称可以是字母、数字和特殊字符的组合，最多31个字符，不带空格。

注意：在本例中，输入IPv4ClassMap。

步骤5.从Class Type下拉列表中选择IPv4。

注意：如果想知道如何配置IPv6类映射，请单击此处。对于MAC类映射配置，请单击此处。

步骤6.单击“更多……” 按钮。

步骤7.选择一个协议以按关键字匹配或输入协议ID。选项有：

- 所有流量 — 此选项允许来自任何协议的所有流量。如果选择此选项，则所有字段将不可用。继续执行步骤 12。

- Select From List — 此选项允许您选择IP、ICMP、IGMP、TCP或UDP。如果选择此选项，请跳至步骤8。

- 自定义 — 此选项允许您输入协议ID。协议ID是互联网编号指派机构(IANA)分配的标准。 如果选择此选项，请继续步骤9。

注意：在本例中，选择从列表中选择。

步骤8.（可选）定义需要匹配的协议。

- IP — 此选项允许您输入需要匹配的IP地址。

- ICMP — 此选项过滤Internet控制消息协议(ICMP)数据包。

- IGMP — 此选项过滤互联网组管理协议(IGMP)数据包。

- TCP — 此选项过滤传输控制协议(TCP)数据包。

- UDP — 此选项过滤用户数据报协议(UDP)数据包。

注意：在本例中，选择IP。

步骤9.在Protocol字段中输入自定义协议编号。

注意：在本例中，输入3。

步骤10.从下拉列表中选择源端口。选项有：

- Any — 此选项将任何源端口视为匹配。如果选择此选项，请继续步骤13。

- 从列表中选择 — 此选项允许您匹配与源端口关联的关键字，该关键字将转换为其等效端口号。这些关键字是文件传输协议(FTP)、文件传输协议数据(FTPDATA)、http、smtp、snmp、telnet、tftp和www。

- 自定义 — 此选项允许您指定将在数据报报头中与IANA端口号匹配的源端口号。可以是0到65535。

注意：在本例中，选择Any。

步骤11.从Destination Port下拉列表中选择目标端口。选项有：

- Any — 此选项将任何目标端口视为匹配。如果选择此选项，请继续步骤13。

- 从列表中选择 — 此选项允许您匹配与源端口关联的关键字，该关键字将转换为其等效端口号。这些关键字是ftp、ftpdata、http、smtp、snmp、telnet、tftp和www。

- 自定义 — 此选项允许您指定将在数据报报头中与IANA端口号匹配的目标端口号。可以是0到65535。

注意：在本例中，选择FTP作为目标端口。

步骤12.从下拉列表中选择服务类型。选项有：

- Any — 此选项将任何类型的服务视为匹配。

- IP DSCP Select from List — 此选项允许您在ftp、ftpdata、http、snmp、smtp、telnet、tftp和www之间选择过滤器。如果选择此选项，请继续步骤13。

- IP DSCP匹配值(IP DSCP Match to Value) — 此选项允许您输入从0到63的自定义DSCP值。

- IP Precedence — 此选项将数据包的IP Precedence值与此字段中定义的IP Precedence值进行匹配。IP优先级范围为0到7。

- IP TOS位/IP TOS掩码 — 此选项使用IP报头中数据包的服务类型(TOS)位作为匹配条件。IP TOS位值是00到FF的十六进制值。IP TOS掩码允许您输入掩码值，以标识IP TOS位值中的位位置，该位值用于与数据包中的IP TOS字段进行比较。IP TOS掩码值是一个从00到FF的两位十六进制数，表示反掩码。IP TOS掩码中的零值位表示IP TOS位值中的位位置，用于与数据包的IP TOS字段进行比较。

注意：在本示例中，选择IP DSCP Match to Value。

步骤13.单击“确定”。

步骤14.选择源地址。数据包的源地址需要数据包的源IPv4地址与定义的IPv4地址匹配。选项有：

- Any — 此选项允许任何源IP地址匹配。

- Single Address — 此选项允许您在源IPv4地址字段中指定源IPv4地址。

- 地址/掩码 — 此选项允许您指定IP范围作为源IPv4地址。如果选择此选项，请输入IP地址和IP地址的相应子网掩码。

注意：在本例中，选择Any。

步骤15.从Destination Address下拉列表中，选择数据包需要视为匹配的目标地址。选项有：

- Any — 此选项将任何目标IP地址视为匹配。如果选择此选项，请跳至步骤16。

- Single Address — 此选项允许您在Destination Address字段中指定IP地址。

- 地址/掩码。 — 此选项允许您在目标地址和目标掩码字段中指定IP地址和子网掩码。

注意：在本例中，选择了Single Address。

步骤16.（可选）在Destination Address字段中输入IP地址。

步骤17.单击“保存”。

您现在已在WAP125或WAP581接入点上配置了类映射。