目标

服务质量(QoS)功能包含差分服务(DiffServ)支持，允许您对网络流量进行分类和管理。DiffServ的配置从配置类映射开始。类映射标识需要管制的流量。它作为策略映射的组件工作。类映射包含流量需要匹配才能转发或丢弃的条件。

策略映射中可能存在许多类映射，其中可以匹配一个类映射，或者应匹配所有类映射，以便策略映射中指定的操作发生。将创建类映射和策略映射以完成接入点的QoS配置。

本文旨在向您展示如何在WAP125接入点上配置客户端QoS IPv6类映射。

适用设备

- WAP125

软件版本

- 1.0.0.4

配置IPv6类映射

步骤1.登录WAP125的基于Web的实用程序，然后选择Access Control > Client QoS。

步骤2.单击Traffic Classes选项卡。

步骤3.单击  按钮添加流量类。

注意：最多可以添加50个类映射。

步骤4.在Traffic Class Name字段中输入类映射的名称。名称可以是字母、数字和特殊字符的组合，最多31个字符，不带空格。

注意：在本例中，输入IPv6Traffic。

步骤5.从Class Type下拉列表中选择IPv6。

注意：如果想知道如何配置IPv4类映射，请单击此处。对于MAC类映射配置，请单击此处。

步骤6.单击“更多……”按钮。

步骤7.选择一个协议以按关键字匹配或输入协议ID。选项有：

- 所有流量 — 此选项允许来自任何协议的所有流量。如果选择此选项，则所有字段将不可用。继续执行步骤 16。

- Select From List — 此选项允许您从IP、ICMP、TCP或UDP中进行选择。如果选择此选项，请跳至步骤8。

- 自定义 — 此选项允许您输入协议ID。协议ID是互联网编号指派机构(IANA)分配的标准。 如果选择此选项，请继续步骤9。

注意：在本例中，选择从列表中选择。

步骤8.（可选）定义需要匹配的协议。

- IPv6 — 此选项允许您输入需要匹配的IPv6地址。

- ICMPv6 — 此选项过滤Internet控制消息协议第6版(ICMPv6)数据包。

- TCP — 此选项过滤传输控制协议(TCP)数据包。

- UDP — 此选项过滤用户数据报协议(UDP)数据包。

注意：在本例中，选择IPv6。

步骤9.在Protocol字段中输入自定义协议编号。

注意：在本例中，输入3。

步骤10.从下拉列表中选择源端口。选项有：

- Any — 此选项将任何源端口视为匹配。如果选择此选项，请继续步骤16。

- 从列表中选择 — 此选项允许您匹配与源端口关联的关键字，该关键字将转换为其等效端口号。这些关键字是ftp、ftpdata、http、smtp、snmp、telnet、tftp和www。

- 自定义 — 此选项允许您指定将在数据报报头中与IANA端口号匹配的目标端口号。可以是0到65535。

注意：在本例中，选择Any。

步骤11.从Destination Port下拉列表中选择目标端口。选项有：

- Any — 此选项将任何目标端口视为匹配。如果选择此选项，请继续步骤16。

- Select From List — 此选项允许您匹配与目标端口关联的关键字，该关键字将转换为其等效端口号。这些关键字是ftp、ftpdata、http、smtp、snmp、telnet、tftp和www。

- 自定义 — 此选项允许您指定将在数据报报头中与IANA端口号匹配的目标端口号。可以是0到65535。

注意：在本例中，选择从列表中选择。

步骤12.（可选）从下拉列表中定义目标端口。选项包括ftp、ftpdata、http、smtp、snmp、telnet、tftp和www。

注意：在本例中，选择ftp。

步骤13.从IPv6 Flow Label下拉列表中选择流标签。选项有：

- Any — 此选项使用IPv6数据包唯一的任何20位数。

- 用户定义 — 此选项允许您输入从0到FFFF的20位数字。流标签对IPv6数据包是唯一的。客户端使用它表示路由器中的QoS处理。

注意：在本例中，选择“用户定义”。

步骤14.（可选）在IPv6流标签字段中输入流标签。

注意：在本例中，输入1CFC2。

步骤15.从下拉列表中选择服务类型。选项有：

- Any — 此选项将任何类型的服务视为匹配。如果选择此选项，请继续步骤16。

- IP DSCP Select from List — 此选项允许您在ftp、ftpdata、http、snmp、smtp、telnet、tftp和www之间选择过滤器。

- IP DSCP匹配值(IP DSCP Match to Value) — 此选项允许您输入从0到63的自定义DSCP值。

注意：在本示例中，选择IP DSCP Match to Value。

第16步。（可选）在IP DSCP Match to Value区域中输入要匹配的DSCP值。

注意：在本例中，输入63。

步骤17.单击OK。

步骤18.选择源地址。数据包的源地址需要数据包的源IPv6地址与定义的IPv6地址匹配。选项有：

- Any — 此选项允许任何源IP地址匹配。

- Single Address — 此选项允许您在Source Address字段中指定源IPv6地址。

- 地址/掩码 — 此选项允许您指定IP范围作为源IPv6地址。如果选择此选项，请输入IPv6地址和IP地址的相应子网掩码。

注意：在本例中，选择Any。

步骤19.从Destination Address下拉列表中，选择数据包需要视为匹配的目标地址。选项有：

- Any — 此选项将任何目标IPv6地址视为匹配。如果选择此选项，请跳至步骤20。

- Single Address — 此选项允许您指定单个IPv6目标地址。

- 地址/掩码。 — 此选项允许您在Destination Address和Destination Mask字段中指定IP地址和前缀长度。

注意：在本例中，选择了Single Address。

步骤20.（可选）在Destination Address字段中输入IPv6地址。

注意：在本例中，输入fec0:3::eebd:1dff:fe44:5719。

步骤21.单击“保存”。

您现在已在WAP125接入点上配置了IPv6类映射。