确定日期

2017年3月24日

解决日期

不适用

受影响的产品

型号

固件版本

WAP150

1.0.0.13，1.0.1.7

问题说明

在任一无线电上配置第三个SSID后，2.4 GHz和5 Ghz无线电都将关闭。移除第三个SSID后，无线电即会启动并正常工作。即使只启用一个无线电并配置了多个SSID，问题也存在。

分辨率

将WAP150升级到最新固件版本1.1.0.5。