简介

无线分发系统(WDS)允许您通过WDS网桥以无线方式将同一型号的多个接入点连接在一起。移动用户在建立或基础设施内漫游时体验无缝连接。WDS允许用户在不登录接入点的情况下保持与网络的连接。这样可以更轻松地管理多个无线网络，并减少连接网络所需的电缆数量。

无线接入点(WAP)可以用作单点对点模式接入点、点对多点网桥或中继器。

- 接入点模式 — 单个WAP设备接受来自客户端和网络中其他设备的连接。

- 点对多点网桥模式 — 单个WAP充当多个接入点之间的公共链路。

- 中继器 — 它可以在彼此相距很远的接入点之间建立连接。无线客户端可以连接到此中继器。

在下面的示例图中，两个WAP125接入点之间配置了WDS连接。

配置WDS的准则：

1. WDS仅与特定的Cisco WAP设备对配合使用。

2. 任何一对这些设备之间只能有一个WDS链路。即，远程媒体访问控制(MAC)地址在特定WAP的WDS页面上可能只出现一次。

3. 设备应具有相同的无线电设置、IEEE 802.11模式、信道带宽和信道设置。

4. 应指定信道选择，而不应设置为“自动”。

注意：如果您在802.11n 2.4GHz频段中运行网桥，则将信道带宽设置为20MHz，而不是默认的20/40 MHz。在2.4 GHz 20/40 MHz频段中，工作带宽将从40 MHz更改为20 MHz，以便检测和20 MHz WAP。信道带宽不匹配会导致链路断开。远程MAC地址在WAP的WDS页面上仅显示一次，因此，您在任何WAP对之间只允许有一条WDS链路。

目标

本文旨在说明如何在WAP上配置WDS网桥，并通过Wi-Fi保护访问(WPA)个人提供额外的网络安全。

适用设备

- WAP125

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.4 — WAP581

- 1.0.0.5 — WAP125

配置无线分发系统

两台设备要通过WDS相互成功通信，它们必须是同一型号，对无线电、IEEE 802.11模式、信道带宽和信道设置相同（不建议自动）。 如果您有除WAP125和WAP581之外的其他WAP，请单击此处了解如何通过WDS将多个WAP连接在一起。

步骤1.登录WAP的基于Web的实用程序。默认用户名和密码为cisco/cisco。

注意：如果已更改密码或创建了新帐户，请输入新凭据。

步骤2.选择Wireless Bridge。

注意：可用选项可能因设备的确切型号而异。在本例中，使用WAP125。

步骤3.在Wireless Bridge Mode区域中，选择WDS。

步骤4.在WDS Settings（WDS设置）表中，选中要配置的WDS端口旁边的复选框。

注意：在本例中，使用WDS0。

步骤5.单击“编辑”按钮，以启用对所选WDS端口或接口的编辑。

步骤6.选中Enable复选框以启用WDS端口。

步骤7.从Radio下拉列表中，选择无线接口以应用WDS设置。

注意：在本例中，选择2.4 GHz无线电接口。

步骤8.在Remote MAC Address字段中，输入要连接到的WDS接口或WDS网桥另一端的设备的远程MAC地址。您还可以点击字段旁边的左箭头。

注意：在本例中，单击左箭头，使用MAC地址为80:e8:6f:0c:a7:50的CiscoSB-Setup网络。

步骤9.从Encryption下拉列表中，选择保护WDS网桥的方法。

选项如下：

- 无 — 不使用加密。如果您不关心安全或设备不支持WPA，请选择此选项。如果选择此项，请跳至步骤14。

- WPA个人 — 网络上的每个用户使用从密码授予的密钥进行身份验证。WPA使用预共享密钥在两个点之间进行身份验证。

步骤10.单击加 密下拉菜单旁的图标配置WDS网桥的安全设置。

步骤11.在WDS ID字段中输入WAP身份验证的WDS ID。在连接到WDS的所有WAP设备中，此信息应相同。所需的WDS ID长度应为2到32个字符。

注意：在本例中，使用Wap125Disco。

步骤12.在Key字段中输入WAP的身份验证密钥。在连接到WDS的所有WAP设备中，此信息应相同。所需的密钥长度应为8到63个字符。

注意：在本例中，xXCisc0d1sc0Xx用作密钥。

步骤13.单击“确定”继续。

步骤14.单击“保存”按钮保存配置的设置。

步骤15.系统将显示一个弹出窗口，通知您无线设置即将更新，您也可能已断开连接。单击 OK 继续。

步骤16.对要连接到WDS网桥的其他WAP重复上述所有步骤。最多可添加四个WDS接口。

现在，您应该已在WAP125或WAP581接入点上成功配置WDS。