目标

工作组网桥功能使无线接入点(WAP)能够桥接远程客户端与与工作组网桥模式连接的无线局域网(LAN)之间的流量。与远程接口关联的WAP设备称为接入点接口，而与无线LAN关联的WAP设备称为基础设施接口。WorkGroup Bridge允许只有有线连接的设备连接到无线网络。当无线分发系统(WDS)功能不可用时，建议使用WorkGroup网桥模式作为替代模式。

下面的拓扑说明了示例WorkGroup Bridge模型。有线设备与连接到WAP的LAN接口的交换机相连。在以下示例中，WAP125充当连接到基础设施客户端接口的接入点接口。

本文提供有关如何在两个无线接入点之间配置WorkGroup网桥设置的说明。

适用设备

- WAP125

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.4 — WAP581

- 1.0.0.5 — WAP125

配置WorkGroup网桥设置

在WAP设备上配置工作组网桥之前，请注意以下准则：

- 参与WorkGroup Bridge的所有WAP设备必须具有以下相同设置：

— 无线电

- IEEE 802.11模式

— 通道带宽

— 通道（不建议自动）

注意：要了解如何在WAP125上配置这些设置，请单击此处获取说明。对于WAP581，请单击此处。

- 工作组网桥模式当前仅支持IPv4流量。

- 单点设置不支持工作组网桥模式。如果您有WAP581接入点，请在配置工作组网桥设置之前先禁用SPS或群集。有关如何在WAP上配置SPS设置的说明，请单击此处。

配置基础设施客户端接口

步骤1.登录WAP的基于Web的实用程序，然后选择Wireless Bridge。

注意：可用选项可能因设备的确切型号而异。在本例中，使用WAP125。

步骤2.单击WorkGroup单选按钮。

步骤3.选中Uplink复选框。

步骤4.单击“编辑”图标。

步骤5.选中Enabled复选框以启用Infrastructure Client Interface。

步骤6.选择工作组网桥的无线电接口。将一个无线电配置为工作组网桥时，另一个无线电将保持运行。无线电接口对应于WAP的无线电频带。WAP配备为在两个不同的无线电接口上广播。为一个无线电接口配置设置不会影响另一个无线电接口。

注意：在本例中，选择无线电2(5 GHz)。

步骤7.在SSID字段中输入服务集标识符(SSID)的名称。这用作设备与远程客户端之间的连接。您可以输入2到32个字符的基础设施客户端SSID。

注意：在本例中，使用WAP125 Upstream。

注意：SSID旁边的箭头可用于SSID扫描。此功能默认为禁用状态，仅在欺诈AP检测中启用AP检测时启用，默认情况下也禁用此功能。

步骤8.从Encryption下拉列表中选择要作为上游WAP设备上的客户端站进行身份验证的安全类型。选项有：

- 无 — 打开或无安全。这是默认设置。如果选择此选项，请跳至步骤22。

- WPA个人 — WPA个人可支持长度为8-63个字符的密钥。建议使用WPA2，因为它具有更强大的加密标准。

- WPA企业 — WPA企业比WPA个人更高级，是推荐的身份验证安全。它使用受保护的可扩展身份验证协议(PEAP)和传输层安全(TLS)。 跳至步骤12进行配置。此类安全通常用于办公环境，需要配置远程身份验证拨入用户服务(RADIUS)服务器。单击此处了解有关RADIUS服务器的详细信息。

注意：在本例中，选择WPA个人。

步骤9.单击图 标并选中WPA-TKIP或WPA2-AES复选框，以确定基础设施客户端接口将使用哪种WPA加密。

注意：如果所有无线设备都支持WPA2，请将基础设施客户端安全设置为WPA2-AES。加密方法为WPA的RC4和WPA2的高级加密标准(AES)。建议使用WPA2，因为它具有更强大的加密标准。在本例中，使用WPA2-AES。

步骤10.（可选）如果在步骤9中检查了WPA2-AES，请从Management Frame Protection(MFP)下拉列表中选择一个选项，无论您是否希望WAP需要有受保护的帧。要了解有关MFP的详细信息，请单击此处。选项有：

- Not Required — 禁用客户端对MFP的支持。

- 支持 — 允许支持MFP的客户端和不支持MFP的客户端加入网络。这是WAP上的默认MFP设置。

- 必需 — 仅当协商MFP时，才允许客户端关联。如果设备不支持MFP，则不允许它们加入网络。

注意：在本例中，选择Capable。

步骤11.在Key字段中输入WPA加密密钥。密钥长度必须为8-63个字符。这是字母、数字和特殊字符的组合。这是首次连接到无线网络时使用的密码。然后，跳至步骤21。

步骤12.如果在步骤8中选择了WPA企业，请单击EAP方法的单选按钮。

可用选项定义如下：

- PEAP — 此协议根据支持AES加密标准的WAP单独用户名和密码为每个无线用户提供。由于PEAP是基于密码的安全方法，因此Wi-Fi安全取决于客户端的设备凭证。如果您的密码薄弱或客户端不安全，PEAP可能会带来严重的安全风险。它依赖TLS，但避免在每个客户端上安装数字证书。相反，它通过用户名和密码提供身份验证。

- TLS - TLS要求每个用户拥有额外的证书以授予访问权限。如果您有额外的服务器和必要的基础设施来验证用户进入网络，则TLS更安全。如果选择此选项，请跳至步骤14。

注意：在本例中，选择PEAP。

步骤13.在Username和Password字段中输入基础设施客户端的用户名和密码。这是用于连接到基础设施客户端接口的登录信息；请参阅您的基础设施客户端界面以查找此信息。然后，跳至步骤21。

步骤14.如果在步骤12中单击了TLS，请在“身份”和“私钥”字段中输入基础设施客户端的身份和私钥。

步骤15.在传输方法区域，单击以下选项的单选按钮：

- TFTP — 简单文件传输协议(TFTP)是简化的不安全文件传输协议(FTP)版本。 它主要用于在企业网络之间分发软件或验证设备。如果单击了TFTP，请跳至步骤18。

- HTTP — 超文本传输协议(HTTP)提供简单的质询 — 响应身份验证框架，客户端可以使用该框架提供身份验证框架。

注意：如果WAP上已存在证书文件，则Certificate File Present和Certificate Expiration Date字段将填入相关信息。否则，它们将为空。

HTTP

步骤16.单击“浏览”按钮查找并选择证书文件。文件必须具有正确的证书文件扩展名(如.pem或.pfx)，否则将不接受该文件。

注意：在本例中，选择Certificate.pfx。

步骤17.单击Upload上传所选证书文件。跳至步骤21。

证书文件存在(Certificate File Present)和证书过期日期(Certificate Expiration Date)字段将自动更新。

TFTP

第18步。（可选）如果在第15步中单击了TFTP，请在Filename字段中输入证书文件的文件名。

注意：在本例中，使用Certificate.pfx。

步骤19.在TFTP Server IPv4 Address字段中输入TFTP Server地址。

注意：在本例中。192.168.100.108用作TFTP服务器地址。

步骤20.单击“上载”按钮上载指定的证书文件。

证书文件存在(Certificate File Present)和证书过期日期(Certificate Expiration Date)字段将自动更新。

步骤21.单击OK关闭Security Setting窗口。

Connection Status区域指示WAP是否连接到上游WAP设备。

步骤22.输入基础设施客户端接口的VLAN ID。默认值是 1。

注意：在本例中，使用默认VLAN ID。

步骤23.单击“保存”以保存已配置的设置。

现在，您应该已成功配置WAP上的基础设施客户端接口设置。

配置接入点客户端接口

步骤1.登录WAP的基于Web的实用程序，然后选择Wireless Bridge。

注意：可用选项可能因设备的确切型号而异。在本例中，使用WAP125。

步骤2.单击WorkGroup单选按钮。

步骤3.选中Downlink复选框。

步骤4.单击“编辑”按钮。

步骤5.选中Enabled复选框以启用接入点接口上的桥接。

步骤6.在SSID字段中输入接入点的SSID。SSID长度必须介于2到32个字符之间。默认值为Downstream SSID。

注意：在本例中，使用的SSID是WAP125 Downstream。

步骤7.从Security下拉列表中选择对WAP的下游客户端站进行身份验证的安全类型。

可用选项定义如下：

- 无 — 打开或无安全。这是默认值。如果选择此选项，请跳至步骤13。

- WPA个人 — Wi-Fi保护访问(WPA)个人可支持长8到63个字符的密钥。加密方法为TKIP或计数器密码模式(使用块链消息身份验证代码协议(CCMP))。与仅使用64位RC4标准的临时密钥完整性协议(TKIP)相比，建议使用带CCMP的WPA2，因为它具有更强大的加密标准高级加密标准(AES)。

步骤8.（可选）选中WPA-TKIP复选框以确定接入点接口将使用的WPA-TKIP加密。默认情况下启用该接口。

注意：WPA-AES灰显，无法禁用。在本例中，未选中WPA-TKIP。

步骤9.在Key字段中输入共享WPA密钥。密钥的长度必须为8-63个字符，并且可以包含字母数字字符、大小写字符和特殊字符。

步骤10.在Broadcast Key Refresh Rate字段中输入速率。广播密钥刷新率指定与此接入点关联的客户端刷新安全密钥的间隔。速率必须介于0到86400之间，值为0将禁用该功能。

注意：在本例中，使用86400。

步骤11.从MFP下拉列表中选择一个选项，无论您是否希望WAP需要有受保护的帧。要了解有关MFP的详细信息，请单击此处。选项有：

- Not Required — 禁用客户端对MFP的支持。

- 支持 — 允许支持MFP的客户端和不支持MFP的客户端加入网络。这是WAP上的默认MFP设置。

- 必需 — 仅当协商MFP时，才允许客户端关联。如果设备不支持MFP，则不允许它们加入网络。

注意：在本例中，选择Capable。

步骤12.单击OK保存安全设置。

“连接状态”区域指示“不适用”或“不适用”。

步骤13.在接入点接口的VLAN ID字段中输入VLAN ID。

注意：要允许桥接数据包，接入点接口和有线接口的VLAN配置应与基础设施客户端接口的VLAN配置匹配。

步骤14.如果要广播下游SSID，请选中SSID Broadcast复选框。SSID广播默认启用。

步骤15.从MAC Filtering下拉列表中选择要为接入点接口配置的MAC过滤类型。启用后，根据用户所使用客户端的MAC地址，向用户授予或拒绝对WAP的访问权限。

可用选项定义如下：

- 已禁用 — 所有客户端都可以访问上游网络。这是默认值。

- 本地 — 可访问上游网络的客户端集仅限于在本地定义的MAC地址列表中指定的客户端。

- RADIUS — 可访问上游网络的客户端集限于RADIUS服务器上MAC地址列表中指定的客户端。

注意：在本例中，选择Disabled。

步骤16.单击“保存”以保存更改。

您现在应该已成功配置无线接入点上的WorkGroup Bridge设置。