目标

无线电是无线接入点(WAP)的物理组件，用于创建无线网络。WAP上的无线电设置控制无线电的行为并确定设备传输的无线信号类型。通常在首次部署设备或设备重置为默认设置后进行配置。

本文旨在向您展示如何在WAP125上配置基本无线电设置。

适用设备

- WAP125

软件版本

- 1.0.0.3

配置WAP的基本无线电设置

步骤1.登录WAP的基于Web的实用程序，然后选择Wireless > Radio。

步骤2.从Working Mode下拉列表中选择一个无线电频段。选项有：

- 仅2.4G — 此选项仅激活WAP的2.4 GHz无线电。它支持802.11 b/g、802.11 b/g/n和802.11n。如果选择此选项，请继续配置2.4 GHz基本无线电设置。

- 仅5G — 此选项仅激活WAP的5 GHz无线电。它支持802.11 a/n/ac和802.11 n/ac。如果选择此选项，请继续配置5 GHz基本无线电设置。

- Dual Bad — 此选项激活WAP的2.4G和5G无线电。它支持802.11 b/g、802.11 b/g/n、802.11n、802.11 a/n/ac和802.11 n/ac。如果选择此选项，则需要配置2.4 GHz无线电设置和5 GHz无线电设置。

注意：在本例中，选择双频。

配置2.4 GHz基本无线电设置

步骤1.验证是否选中Enable Radio复选框，以确保无线电处于活动状态。默认情况下启用该接口。

步骤2.从Wireless Network Mode下拉列表中选择网络模式。选项如下：

- 802.11b/g — 此选项允许配备802.11b或802.11g无线适配器的无线客户端连接到WAP。

- 802.11b/g/n — 此选项是默认设置。它使配备802.11b、802.11g和802.11n适配器的无线客户端能够以2.4 GHz频率工作，连接到WAP。

- 2.4 GHz 802.11n — 此选项允许配备802.11n适配器的无线客户端以2.4 GHz频率运行，连接到WAP。

注意：在本例中，选择802.11b/g/n。

步骤3.（可选）从Wireless Band Selection下拉列表中选择无线频段。选项有：

- 20 MHz — 此选项将无线频段选择的使用限制为20 MHz频段。

- 20/40 MHz — 此选项允许支持Wireless-N连接的传统设备和支持40 MHz频段的设备连接到WAP。20/40 MHz频段支持更高的数据速率，但会留下可供其他2.4 GHz和5 GHz设备使用的频段更少。

注意：此选项仅在选择802.11b/g/n或2.4 GHz 802.11n作为无线网络模式时可用。如果选择802.11b/g作为无线网络模式，请跳至步骤5。在本示例中，选择20/40 MHz。

步骤4.（可选）从Channel下拉列表中选择通道。选项为“自动”(Auto)和通道1至7。

注意：在本例中，选择6。

第5步。（可选）从下拉列表中选择调度程序配置文件。这允许您控制无线电可运行的时间间隔。

注意：在本例中，未配置计划程序配置文件。

步骤6.单击“保存”。

现在，您应该已在WAP125接入点上成功配置2.4 GHz基本无线电设置。

配置5 GHz基本无线电设置

步骤1.单击Radio 2(5 GHz)选项卡，确保选中Enable Radio复选框以确保无线电处于活动状态。

步骤2.从Wireless Network Mode下拉列表中选择网络模式。选项如下：

- 802.11a — 此选项仅允许配备802.11a无线适配器的无线客户端连接到WAP设备。

- 802.11a/n/ac — 此选项允许配备802.11a、802.11n或802.11ac无线适配器的无线客户端连接到WAP设备。

- 802.11n/ac — 此选项仅允许配备802.11n或802.11ac无线适配器的无线客户端连接到WAP设备。

步骤3.（可选）从Wireless Band Selection下拉列表中选择无线频段。选项有：

- 20 MHz — 此选项将无线频段选择的使用限制为20 MHz频段。它为支持Wireless-N连接的设备提供最佳吞吐量。

- 20/40 MHz — 此选项允许支持Wireless-N连接的传统设备和支持40 MHz频段的设备连接到WAP。20/40 MHz频段支持更高的数据速率，但留下可供其他2.4 GHz和5 GHz设备使用的频段更少。它为具有混合适配器的无线环境提供最佳连接。

- 80 MHz — 此选项将无线频段选择的使用限制为80 MHz频段。它为使用无线交流适配器的设备提供最佳吞吐量。

注意：在本例中，选择20/40 MHz。

步骤4.（可选）从Channel下拉列表中选择通道。选项为Auto、36、44、149和157。

注意：在本例中，选择了Auto。

第5步。（可选）从下拉列表中选择计划程序配置文件。这允许您控制无线电可运行的时间间隔。

注意：在本例中，未配置计划程序配置文件。

步骤6.单击“保存”。

现在，您应该已在WAP125接入点上成功配置5 GHz基本无线电设置。