目标

系统事件是可能需要注意的活动，以及为平稳运行系统和防止故障而需要采取的必要措施。这些事件记录为日志。系统日志（系统日志）使管理员能够跟踪设备上发生的特定事件。

日志设置定义记录规则以及消息、通知和其他信息的输出目标，因为网络上记录了各种事件。此功能会通知负责人员，以便在发生事件时采取必要的措施。日志也可以发送到记录所有网络活动日志的远程服务器。

本文旨在向您展示如何在WAP125和WAP581上配置远程日志设置。

适用设备

- WAP125

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.4

配置远程日志设置

注意：此配置假设已配置本地日志设置。要了解如何操作，请单击此处。

步骤1.登录WAP的基于Web的实用程序，然后选择System Configuration > Notification。

步骤2.在Remote Log Server Table（远程日志服务器表）下，选中一行的复选框以配置远程日志服务器地址。

步骤3.单击 。

步骤4.选中Enable复选框，使WAP将系统日志发送到已配置的远程服务器并启用字段进行编辑。

步骤5.在Server IPv4/IPv6 Address/Name字段中，输入远程系统日志服务器的地址或名称。格式必须为IPv4、IPv6或完全限定域名(FQDN)。

注意：在本例中，使用IPv4地址192.168.3.244。

步骤6.从Log Severity下拉列表中选择一个选项。所选严重性包含所有较高级别，因此日志会保留所有严重性级别的日志，从顶级到所选级别。

- 紧急 — 这是0级。系统不可用。这通常广播到所有进程。

- 警报 — 这是级别1。需要立即采取操作。

- 严重 — 这是级别2。严重情况，例如硬件设备错误。

- 错误 — 这是级别3。错误情况。

- 警告 — 这是级别4。警告条件。

- 注意 — 这是5级。正常但重要的情况。

- 信息(Info) — 这是第6级。仅供参考。不是错误条件，但可能需要特殊处理的条件。

- 调试 — 这是第7级。调试消息包含通常仅在调试程序时使用的信息。

注意：在本例中，使用调试。

步骤7.在UDP Port字段中，输入将日志消息发送到的用户数据报协议(UDP)端口号。默认的端口号是 514。

步骤8.单击 。

步骤9.（可选）重复步骤2-8以配置远程故障切换服务器。

您现在已成功配置WAP125和WAP581接入点的远程日志设置。