目标

发光二极管(LED)可用于指示无线接入点(WAP)上的活动和连接状态。WAP有两个LED系统：系统LED，即WAP前端的单个LED和WAP以太网端口上的以太网LED。LED显示配置设置允许您启用、禁用和关联已配置的调度程序配置文件。

本文档旨在向您展示如何在WAP125和WAP581上启用、禁用和关联已配置的调度程序分析器。

适用设备

- WAP125

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.4

配置LED显示

注意：默认情况下，LED显示处于启用状态。当LED显示被禁用时，所有LED都会关闭。当LED显示值为Associate Scheduler时，它将为每个LED以及所有LED提供一个下拉框，以选择调度程序配置文件。启用后，LED指示WAP设备的相应状态和活动。

步骤1.登录WAP的基于Web的实用程序，然后选择System Configuration > Notification。

步骤2.在LED Display（LED显示）区域，单击下拉菜单从列表中选择：

- 启用 — 默认启用，启用所有LED、以太网和系统LED。

- 禁用 — 禁用所有LED。

- 关联计划程序 — 显示LED显示设置。

注意：在本例中，选择Associate Scheduler。如果选择禁用或启用，请跳至步骤4。

步骤3.在LED Display（LED显示）设置区域，您可以选择仅配置系统LED、仅以太网LED或所有LED。从Profile Name下拉列表中选择配置文件。

注意：在本示例中，在所有LED下选择名为OfficeHours的预配置计划。默认情况下，没有与LED关联的配置文件。下拉选择将显示您配置的计划程序配置文件名称。如果尚未设置，并且想要了解如何设置，请单击此处。当LED与调度程序配置文件关联时，此列显示状态，具体取决于当天该时间是否存在活动配置文件规则。

步骤4.单击 。

您现在已成功配置WAP125和WAP581上的LED显示屏。