目标

WAP125或WAP581接入点上的局域网(LAN)设置页面允许您配置希望WAP在网络中使用的连接类型，包括其互联网协议(IP)地址和其他设置。

为什么需要在设备上配置IP?

在设备上配置IP会启用其接口，并允许通过这些接口与网络中的主机和其他设备通信。

此配置帮助动态主机配置协议(DHCP)服务器通过DHCP或手动分配IP地址。默认情况下，WAP通过广播自动请求网络信息。在网络上没有DHCP服务器时，WAP使用其默认IP地址。如果希望WAP使用静态IP地址，则必须手动分配IP地址和其他网络信息。

Internet协议第4版(IPv4)是IP编址的常用形式，用于标识网络中的主机，并使用32位格式。Internet协议第6版(IPv6)是下一代IP地址标准，旨在取代IPv4格式。IPv6使用128位编址代替IPv4中使用的32位编址，从而解决地址稀缺问题。

本文档的目的是展示如何在WAP581上配置IPv4或IPv6设置。

适用设备

- WAP125

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

配置IPv4或IPv6设置

IPv4设置

步骤1.通过在提供的字段中输入用户名和密码，然后单击登录，登录基于Web的接入点实用程序。

注意：默认用户名/密码为cisco/cisco。

步骤2.选择System Configuration > LAN。

步骤3.在“IPv4配置”下，单击“连接类型”中的单选按钮，选择希望WAP在网络中使用的连接类型。选项有：

- DHCP — 此选项允许WAP从网络上的DHCP服务器获取其IP设置。如果选择此选项，请跳至步骤6。

- 静态IP — 此选项允许您手动将IP设置分配给WAP。如果选择此选项，域名服务器设置将自动设置为手动。

注意：在本例中，选择静态IP。

步骤4.在Static IP Address字段中，输入WAP的永久IP地址。此IP地址应是唯一的，网络中的任何其他设备都无法使用它。

注意：在本例中，使用192.168.1.248。

步骤5.在Subnet Mask字段中，输入WAP的子网掩码。

注意：在本例中，使用255.255.255.0。

步骤6.在Default Gateway字段中，输入路由器或网络上DHCP服务器的IP地址。

注意：在本例中，使用192.168.1.254。

步骤7.如果在步骤2中选择了DHCP，请选择单选按钮以设置WAP如何在Domain Name Servers区域获取DNS地址。选项有：

- 动态 — 此选项允许WAP从LAN上的DHCP服务器获取DNS服务器地址。如果选择此选项，请跳至步骤8。

- 手动 — 此选项允许您手动配置DNS服务器地址。在提供的字段中输入最多两个地址。

注意：在本例中，选择“手动”。

步骤8.在提供的字段中输入DNS服务器地址。

注意：在本例中，使用192.168.1.254。

步骤9.单击按  钮。

现在，您应该已成功配置WAP125或WAP581接入点上的IPv4设置。

IPv6设置

步骤1.在IPv6 Configuration下，点击IPv6 Connection Type中的单选按钮，以选择希望WAP在网络中使用的连接类型。选项有：

- DHCPv6 — 此选项允许WAP从网络上的DHCP服务器获取其IPv6设置。如果选择此选项，请跳至步骤7。

- 静态IPv6 — 此选项允许您手动将IPv6设置分配给WAP。如果选择此选项，IPv6域名服务器设置将自动设置为手动。

注意：在本例中，选择静态IPv6。

步骤2.（可选）要允许IPv6管理访问接入点，请选中启用IPv6管理模式复选框。默认情况下，此框处于选中状态。

步骤3.（可选）选中Enable IPv6 Auto Configuration Administrative Mode复选框。这将允许WAP通过LAN端口上收到的路由器通告了解其IPv6设置。

步骤4.在Static IPv6 Address字段中，输入WAP的永久IP地址。此IP地址应是唯一的，网络中的任何其他设备都无法使用它。

注意：在本例中，使用2001:DB8:0:ABCD::1。

步骤5.在静态IPv6地址前缀长度(Static IPv6 Address Prefix Length)字段中输入静态地址的前缀长度。前缀长度指定IPv6 IP地址的网络部分，范围为0到128。

注意：在本例中，使用48。

步骤6.在Default IPv6 Gateway（默认IPv6网关）字段中输入默认网关的IPv6地址。

注意：在本例中，使用2001:DB8:0:0:E000::F/64。IPv6 Link Local Address是本地物理链路使用的地址。此地址不可配置，并且通过使用IPv6邻居发现过程分配。

步骤7.如果您在步骤1中选择了DHCPv6，请选择单选按钮以设置WAP如何在IPv6 Domain Name Servers区域获取IPv6 DNS地址。选项有：

- 动态 — 此选项允许WAP从LAN上的DHCP服务器获取DNS服务器地址。如果选择此选项，请跳至步骤9。

- 手动 — 此选项允许您手动配置DNS服务器地址。在提供的字段中输入最多两个地址。

注意：在本例中，选择“手动”。

步骤8.在提供的字段中输入IPv6 DNS服务器地址。

注意：在本例中，使用2001:DB8:0:0:E000::F/64。

步骤9.单击按  钮。

现在，您应该已在WAP125或WAP581接入点上成功配置IPv6。