目标

无线接入点(WAP)是允许支持无线的设备连接到有线网络的网络设备。安装WAP是一种更方便、更安全、更经济实惠的替代方案，而不是使用电线和电缆来连接网络中的每台计算机或设备。

设置无线网络为您和您的小型企业提供了很多优势和优势。

与设置有线网络相比，更容易设置。
- 访问起来更方便。

- 在网络中添加新用户没那么复杂。

- 它使用户在从办公室的一个区域移动到另一个区域时，也能更灵活地保持联机。

- 访客用户只需使用密码即可访问Internet。

- 即使网络对公众可见，也可以通过配置最高无线安全性设置无线网络保护。

- 通过创建虚拟局域网(VLAN)来保护网络资源和资产，可以对访客和员工等用户进行分段。

使用WAP设置无线网络有不同的用途。使用WAP，您可以执行以下操作：

在现有有线网络中创建无线网络。
- 扩展无线网络的信号范围和强度，提供全面的无线覆盖并消除盲点，特别是在较大的办公空间或建筑物中。

- 在有线网络中容纳无线设备。

- 在一台设备中配置无线接入点的设置。

本文展示各种类型的无线网络设置及其用途。

适用设备 | 固件版本

- WAP121 | 1.0.6.5（下载最新版本）

- WAP131 | 1.0.2.8（下载最新版本）

- WAP150 | 1.0.1.7（下载最新版本）

- WAP321 | 1.0.6.5（下载最新版本）

- WAP351 | 1.0.2.8（下载最新版本）

- WAP361 | 1.0.1.7（下载最新版本）

- WAP371 | 1.3.0.3（下载最新版本）

- WAP551 | 1.2.1.3（下载最新版本）

- WAP561 | 1.2.1.3（下载最新版本）

- WAP571 | 1.0.0.17（下载最新版本）

- WAP571E | 1.0.0.17（下载最新版本）

使用WAP设置无线网络

下面列出了不同类型的无线网络设置。根据您的网络首选项，点击任意一个链接：

1. 向现有有线网络添加无线网络

2. 通过无线分布系统(WDS)连接多个接入点

3. 配置无线接入点的集群

4. 配置工作组网桥

1.将无线网络添加到现有有线网络

将WAP添加到现有有线网络对于支持那些只能进行无线连接的设备很有用。这就像是为无线设备创建另一个网络，但仍是现有有线网络的一部分。

在现有网络中添加WAP类似于将两个网络连接在一起，为有线和无线设备形成一个单一网络，如下图所示。

若要了解如何向现有有线网络添加无线网络，请单击此处。

2.通过无线分布系统(WDS)连接多个接入点

通过WDS，您可以将多个接入点连接在一起。WDS允许连接的接入点通过无线连接相互通信。此功能使漫游的客户端能够享受无缝体验。这样可以更轻松地管理多个无线网络，同时减少连接网络所需的电缆数量。

WAP可作为单点对点模式接入点、点对多点网桥或中继器。在中继器模式中，WAP可以在相距很远的其他接入点之间建立连接。它只需充当无线扩展器。无线客户端可以连接到此中继器。可以将WDS角色系统与中继器的角色进行比较。

在上面的示例图中，在WAP121和WAP321接入点之间配置了WDS连接。

配置WDS的指南：

1. WDS只能与特定的Cisco WAP设备对配合使用。线对如下所列。

- 带WAP321的WAP121

- 带WAP351的WAP131

- 带WAP361的WAP150

- 带WAP561的WAP551

- 多个WAP371

- 多个WAP571

- 多个WAP571E

2.在任何一对设备之间只能有一个WDS链路。也就是说，对于特定WAP，远程介质访问控制(MAC)地址在WDS页面上可能只出现一次。

3.设备应具有无线电设备、IEEE 802.11模式、信道带宽和信道的相同设置。

4.应指定信道选择，且不要将其设置为“自动”。

要了解如何在WAP上配置WDS，请根据所使用的设备单击以下任何链接：

- WAP121、WAP321、WAP371、WAP551和WAP561

- WAP131、WAP351、WAP150和WAP361

- WAP571和WAP571E

3.配置无线接入点的集群

集群是指多个WAP在同一网络中连接在一起的情况。此技术是高级智能，可让它们动态协作并简化无线网络。 您将能够将群集无线网络配置为单个实体进行配置和管理，而不必分别在每个接入点中配置和重新配置设置。一个无线网络中最多可以集群10个WAP。

WAP充当无线局域网(WLAN)无线电信号的发射器和接收器，提供更大的无线范围以及支持网络中更多客户端的能力。

群集无线接入点的优势：

- 节省无线控制器的成本。

- 通过节省（内部或外包）技术员工的时间来降低运营成本。

- 提高安全性。

- 通过改进漫游提高工作效率。

- 通过提高应用性能提高工作效率。

通过单点设置配置集群的准则：

只能在两个或多个WAP的相同型号中创建集群，每个型号都启用单点设置并引用相同的单点设置名称。
1. 仅当禁用“单点设置”时，才可以编辑“单点设置”设置。

2. 群集名称不会发送到属于群集的其他WAP。必须在作为集群成员的每台设备上配置相同的名称。

3. 对于您在网络上配置的每个单点设置，集群名称必须是唯一的。

4. 单点设置仅适用于使用相同类型IP寻址的WAP。如果IP版本不同，设备将不会集群。

5. 如果启用了无线分布系统(WDS)，则无法启用单点设置。

若要了解如何配置WAP集群，请单击此处。

4.配置工作组网桥

通过工作组桥接功能，无线接入点(WAP)可以桥接远程客户端与无线局域网(LAN)之间的流量，该局域网与工作组桥接模式连接。与远程接口关联的WAP设备称为接入点接口，而与无线LAN关联的WAP设备称为基础设施接口。WorkGroup Bridge允许仅具有有线连接的设备连接到无线网络。当无线分布系统(WDS)功能不可用时，建议使用工作组桥接模式。

上面的拓扑图所示为WorkGroup网桥模型示例。有线设备连接到交换机，交换机连接到WAP的LAN接口。WAP充当接入点接口，连接到基础设施接口。

若要了解如何配置工作组桥模式，请单击此处。