目标

服务质量(QoS)关联对无线和以太网接口的某些QoS方面提供额外控制。它还控制单个客户端允许发送和接收的带宽量。您可以使用Client QoS Global Settings页面启用或禁用无线接入点(WAP)上的QoS功能。 禁用时，会全局禁用速率限制和DiffServ配置。启用后，您还可以在特定虚拟接入点(VAP)或以太网上启用或禁用客户端QoS模式。

本文旨在向您展示如何在无线接入点上启用客户端QoS全局设置。

适用设备

- WAP131

- WAP150

- WAP351

- WAP361

- WAP571

- WAP571E

软件版本

- 1.0.1.7 — WAP150、WAP361

- 1.0.2.8 — WAP131、WAP351

- 1.0.0.17 - WAP571、WAP571E

启用客户端QoS

步骤1.如果使用WAP571或WAP571E，请登录基于Web的实用程序，然后选择“客户端QoS”>“全局设置”。

如果使用WAP131、WAP150、WAP351或WAP361，请登录基于Web的实用程序并选择Quality of Service > Global Settings。

步骤2.选中Enable Client QoS Mode复选框。

如果使用WAP131、WAP150、WAP351或WAP361，请选中Enable QoS Mode复选框。

步骤3.单击“保存”。

现在，您应该已成功在WAP上启用QoS全局设置。