目录

- 目标

- 适用设备

- 室内安装

- 安装所需材料

- 锚件的钻孔

- 将锚件和螺钉插入墙壁

- 将WAP150安装到墙上

- 结论

目标

WAP150接入点可安装到墙上，以确保最佳性能。

本文档旨在演示WAP150的安装选项和功能。

有关WAP150室内安装选项的完整演示，请观看以下视频：

正在加载……

适用设备

- WAP150

室内安装

安装所需材料

要在室内安装WAP150，您需要安装套件提供以下材料：

- 2 — 螺钉（0.26英寸/0.69英寸）

- 2 — 锚点（0.32英寸/0.87英寸）

锚件的钻孔

首先，使用标尺确定安装孔的位置。这些孔之间应相距3-5/8英寸。相应地标记并钻孔。

在本演示中，我们使用5/32英寸的钻头钻孔。

正在加载……

将锚件和螺钉插入墙壁

将0.32/0.87英寸的锚件插入钻孔中，然后将。26/.69英寸的螺钉旋入每个锚件中。

将螺钉拧紧到位，留下空间将WAP150安装到螺钉上。

正在加载……

将WAP150安装到墙上

最后，将WAP150的背面与螺钉对齐，并将WAP150定位到位，以便将设备锁定到位。

正在加载……

结论

有关WAP150的室内安装选项的教程到此结束。为了为室内位置提供一致的覆盖，WAP150可固定在区域内的墙壁上。使用适当的工具和安装套件，可以快速轻松地建立任一选项。