目标

管理帧保护(MFP)是一项无线功能，可提高管理帧的安全性。其无线标准是IEEE 802.11w-2009或受保护管理帧(PMF)，旨在为管理帧提供数据保密性并保护无线连接。此功能仅在接入点和客户端都启用MFP时有效。

与启用 MFP 的基础架构设备进行通信时，一些无线客户端具有特定的限制。MFP 将一组冗长的信息元素添加到每个探测请求或 SSID 信标。某些无线客户端(如个人数字助理(PDA)、智能手机、条码扫描仪等)的内存和CPU有限，因此您无法处理这些请求或信标。因此，您完全看不到服务集标识符(SSID)，或者由于SSID功能不匹配，您无法与这些基础设施设备关联。此问题不是 MFP 特有的问题。这还出现在具有多信息元素 (IE) 的任何 SSID 上。在您实时部署之前，始终建议在具有所有可用客户端类型的环境中测试启用MFP的SSID。

本文提供有关如何在无线接入点(WAP)上配置MFP的说明。

注意：您的无线客户端或操作系统可能支持也可能不支持此功能。有关更多详细信息，请咨询无线设备或操作系统制造商。

适用设备

- WAP100系列 — WAP150

- WAP300系列 — WAP361、WAP371

- WAP500系列

软件版本

- 1.2.1.3 - WAP371、WAP551、WAP561

- 1.0.0.16 - WAP150、WAP361、WAP571、WAP571E

在WAP上配置MFP

重要信息：继续配置步骤前，请确保您的无线网络已配置。

步骤1:登录基于Web的接入点实用程序，然后选择无线>网络。

第二步：在Networks页面的Radio区域中，点击以选择配置了服务集标识符(SSID)的无线电。 无线电设备可能根据您使用的WAP型号而有所不同。在本示例中，选择无线电2(5 GHz)。

注意：如果您有WAP551，请跳至步骤3。WAP551是单频接入点。

第三步：在Virtual Access Points(SSID)下，选中要配置的SSID的复选框，然后点击Edit。

注意：在此场景中，使用WAP571。

第四步：点击显示详细信息。

第五步：在WPA Versions区域中，选中WPA2-AES复选框。

步骤6.（可选）如果在“WPA版本”区域中选中了WPA-TKIP复选框，则取消选中可显示MFP选项。WPA-TKIP安全不支持MFP功能。

步骤 7.在MFP区域中，选中Required MFP复选框。

选项有：

- Not Required — 禁用MFP的客户端支持。

- Capable — 允许支持MFP的客户端和不支持MFP的客户端加入网络。这是WAP上的默认MFP设置。

- 必需 — 仅当协商了MFP时，才允许客户端进行关联。如果设备不支持MFP，则不允许它们加入网络。

步骤 8Click Save.

步骤 9出现“Confirm（确认）”弹出窗口后，单击OK。

您现在应该在接入点上配置MFP。

观看与本文相关的视频...

点击此处查看思科的其他技术讲座