目标

无线电是创建无线网络的无线接入点(WAP)的物理部分。WAP上的无线电设置控制无线电的行为，并确定WAP发出的无线信号类型。如果WAP与其他无线源非常接近，并且需要更改频率，以免干扰其他无线源，则此配置非常有用。

本文说明如何配置WAP150和WAP361的基本无线电设置。

适用设备

- 300系列- WAP361

- 100系列- WAP150

软件版本

- 1.0.0.16 - WAP361

- 1.0.0.14 - WAP150

配置基本无线电设置

无线电设置配置

步骤1:登录到基于Web的实用程序并选择Wireless > Radio。

第二步：在TSPEC Violation Interval字段中的Global settings下，输入时间间隔（以秒为单位）。WAP会等待报告不符合强制性准入控制程序的关联客户端。这些报告通过系统日志和SNMP发送。

第3步：（可选）要保存设置，请滚动到Radio页面底部并点击Save。

配置无线电1 (2.4 GHz)

步骤1:在Radio Setting per Interface 区域，选择Radio 1 (2.4 Ghz)。您配置的基本设置和高级设置将应用于此无线电。

第二步：在Basic Settings区域下，默认情况下启用无线电。如果未选中，请选中Enable复选框。

注意：MAC Address字段显示无线电接口的MAC地址。

第三步：从Mode下拉列表中选择所需的无线电模式。

- 802.11b/g - 802.11b和802.11g客户端可以连接到WAP。

- 802.11b/g/n（默认）-在2.4-GHz频率下运行的802.11b、802.11g和802.11n客户端可以连接到WAP。

2.4 GHz 802.11n -只有在2.4 GHz频率下运行的802.11n客户端可以连接到WAP。

注意：802.11n是唯一允许40 MHz信道范围的规范。仅当在步骤3中选择了支持802.11n的无线电模式时，步骤4和步骤5才适用。

第四步：从Channel Bandwidth下拉列表中选择无线电的信道带宽。下拉列表具有两种类型的带宽：20 MHz和20/40 MHz。默认值为20 MHz。

Timesaver：如果您选择20 MHz，请跳到第6步。

第五步：从Channel下拉列表选择无线电用于发送和接收的无线电频谱部分。

注意：如果选择自动，则WAP会扫描可用信道并选择检测到最少流量的信道。如果选择auto（自动），您也无法选择主信道。如果选择了“auto”，请跳至步骤7。

第六步：从Primary Channel下拉列表中，选择要设置为主信道的信道。主信道用于仅支持20 MHz信道带宽而不是全部40 MHz信道带宽的设备。默认值较低。

注意：可用信道的范围取决于无线电接口的模式和国家代码设置。如果为信道设置选择Auto，则WAP扫描可用信道并选择检测到最少流量的信道。

每种模式提供多个信道，具体取决于国家和跨国机构(例如联邦通信委员会(FCC)或国际电信联盟(ITU-R))如何对频谱进行许可。

- Upper -将主信道设置为40 MHz频段中的上20 MHz信道。

- 更低-在40 MHz频段中，将主信道设置为更低的20 MHz信道。默认值为下限。

步骤 7.点击 Save（保存），以保存设置。

现在，您已成功配置无线电1 (2.4 GHz)的基本无线电设置。

配置无线电2 (5 Ghz)

步骤1:在Radio Setting per Interface区域，选择Radio 2 (5Ghz)。

第二步：在Basic Settings区域下，默认情况下启用Enable复选框。如果未选中，请选中启用复选框以启用。

注意：MAC Address字段显示无线电接口的MAC地址。

第三步：从Mode下拉列表中选择所需的无线电模式。

- 802.11a -只有802.11a客户端可以连接到WAP设备。

- 802.11a/n/ac（默认，推荐）-在5 GHz频率下运行的802.11a客户端、802.11n和802.11ac客户端可以连接到WAP设备。

- 802.11n/ac - 802.11n客户端和在5 GHz频率下运行的802.11ac客户端可以连接到WAP设备。

注意：802.11n是唯一允许40 MHz信道范围的规范。仅当在步骤3中选择了支持802.11n的无线电模式时，步骤4和步骤5才适用。

第四步：从Channel Bandwidth下拉列表中选择无线电的信道带宽。下拉列表具有两种类型的带宽：20 MHz和20/40 MHz。默认值为20 MHz。

Timesaver：如果您选择20 MHz，请跳到第6步。

注意：802.11ac规范允许在20 MHz和40 MHz信道之外再使用80 MHz信道。将该字段设置为20 MHz，以将信道带宽的使用限制为20 MHz信道。对于802.11ac模式，请将字段设置为40 MHz，以防止无线电使用80 MHz信道带宽。

第五步：从Channel下拉列表选择无线电用于发送和接收的无线电频谱部分。

注意：如果选择自动，则WAP会扫描可用信道并选择检测到最少流量的信道。如果选择auto（自动），您也无法选择主信道。

第六步：从Primary Channel下拉列表中，选择要设置为主信道的信道。主信道用于仅支持20 MHz信道带宽而不是全部40 MHz信道带宽的设备。默认值较低。

注意：可用信道的范围取决于无线电接口的模式和国家代码设置。如果为信道设置选择Auto，则WAP扫描可用信道并选择检测到最少流量的信道。

每种模式提供多个信道，具体取决于国家和跨国机构(例如联邦通信委员会(FCC)或国际电信联盟(ITU-R))如何对频谱进行许可。

- Upper -将主信道设置为40 MHz频段中的上20 MHz信道。

- 更低-在40 MHz频段中，将主信道设置为更低的20 MHz信道。默认值为下限。

步骤 7.Click Save.

现在您已成功配置无线电2 (5 Ghz)的基本无线电设置