目标

服务质量(QoS)允许您为不同的应用、用户或数据流确定流量的优先级。它还可用于保证性能达到指定级别，从而影响客户端的QoS。QoS通常受以下因素影响：抖动、延迟和丢包。

本文将指导您如何在无线接入点上配置QoS。

适用设备

- WAP100系列

- WAP300系列

- WAP500系列

软件版本

- 1.0.6.2 — WAP121、WAP321

- 1.0.1.4 — WAP131、WAP351

- 1.2.0.2 - WAP371、WAP551、WAP561

配置 QoS

步骤1.登录无线接入点的基于Web的实用程序。

步骤2.单击“无线”> QoS。

注意：对于WAP351和WAP131，请转至Wireless > Quality of Service。

步骤3.（可选）在Radio区域选择适当的Radio选项。

注意：WAP131、WAP351、WAP371、WAP551和WAP561上提供无线电区域。

步骤4.从EDCA（增强型分布式信道访问）模板下拉列表中选择适当的选项。

- WFA默认值 — 此功能为WAP设备和EDCA站设置最适合常规和混合流量的Wi-Fi联盟(WFA)默认值。

- 针对语音优化 — 此功能为WAP设备和EDCA站设置最适合语音流量的最佳值。

- 自定义 — 此选项允许您根据首选项指定设置。

注意：如果从下拉列表中选择“自定义”，请继续执行步骤5。否则，请继续执行步骤6。

步骤5.在WAP EDCA区域配置参数。

- 数据0（语音） — 高优先级队列，最小延迟。VoIP和流媒体等对时间敏感的数据会自动发送到此队列。

- 数据1（视频） — 高优先级队列，中等延迟。像视频数据这样的时间敏感数据会自动发送到此队列。

- 数据2（尽力而为） — 中优先级队列、中等吞吐量和延迟。大多数传统IP数据都发送到此队列。

- 数据3（背景） — 最低优先级队列，高吞吐量。需要最大吞吐量且对时间不敏感的批量数据将发送到此队列。（例如FTP数据）。

- 仲裁帧间空间 — 数据帧的等待时间。等待时间以插槽为单位。AIFS的有效值为1到255。

- 最小争用窗口 — 算法的输入，它确定传输重试的初始随机回退等待时间（窗口）。

- 此值是确定初始随机回退等待时间的范围的上限（以毫秒为单位）。

- 生成的第一个随机数是介于0和此处指定的数之间的数字。

- 如果在发送数据帧之前第一个随机回退等待时间到期，则重试计数器递增，随机回退值（窗口）加倍。加倍继续，直到随机回退值的大小达到“最大争用”窗口中定义的数值。

- 有效值为1、3、7、15、31、63、127、255、511或1024。此值必须低于“最大争用”窗口的值。

- 最大争用窗口 — 随机回退值加倍的上限（以毫秒为单位）。此加倍将一直持续到发送数据帧或达到最大争用窗口大小。

- 达到最大争用窗口大小后，重试继续，直到达到允许的最大重试次数。

- 有效值为1、3、7、15、31、63、127、255、511或1024。此值必须高于“最小争用”窗口的值。

- 最大突发量（仅WAP） — 仅适用于从WAP流向客户端站的流量的WAP EDCA参数。此值指定无线网络上数据包突发允许的最大突发长度（以毫秒为单位）。数据包突发是在没有报头信息的情况下传输的多个帧的集合。开销的降低会导致更高的吞吐量和更好的性能。有效值为 0.0 到 999。

步骤 6：Click Save.

您现在应该已在无线接入点上成功配置QoS。