目标

无线接入点(WAP)连接到路由器，并充当无线局域网(WLAN)的节点。 集群是指多个WAP加入同一网络。此技术是先进的智能技术，允许他们动态协作并简化无线网络。

为什么要配置集群？

集群接入点提供极大的便利性，而且工作量更小，因为您将能够将集群无线网络配置和管理为单个实体，而无需单独配置和重新配置网络中每个接入点的设置。多个WAP可以集群到一个无线网络中，具体取决于WAP的确切型号。

网络上安装的每个附加WAP都会增强信号弱或无信号区域的无线信号。WAP充当WLAN无线信号的发送器和接收器，提供更大的无线范围以及支持网络上更多客户端的能力。

集群W的优势无线 Access Points:

- 节省无线控制器的成本。

- 通过节省技术人员的数小时（内部或外包）时间，降低运营成本。

- 提高安全性。

- 通过改善漫游提高工作效率。

- 通过提高应用性能提高工作效率。

通过单点设置配置集群的准则：

1. 集群只能在具有相同产品标识(PID)和固件版本的两个或多个WAP的同一型号中创建，每个WAP启用了单点设置并引用了相同的单点设置名称。

2. WAP应使用相同的无线电模式（例如，无线电1使用802.11g）。

3. WAP应连接到同一桥接网段。

4. 仅当禁用单点设置时，才可编辑单点设置设置。

5. 集群名称不会发送到属于集群的其他WAP。您必须在作为集群成员的每台设备上配置相同的名称。

6. 对于您在网络上配置的每个单点设置，群集名称必须唯一。

7. 单点设置仅适用于使用相同类型IP编址的WAP。如果IP版本不相似，设备将不集群。

8. 如果启用了无线分发系统(WDS)，则无法启用单点设置。

本文旨在向您展示如何通过单点设置在WAP上配置集群。

适用设备

- WAP100系列 — WAP121、WAP150

- WAP300系列

- WAP500系列

软件版本

- 1.0.6.5 — WAP121、WAP321

- 1.1.0.5 — WAP150、WAP361

- 1.0.2.8 — WAP351

- 1.3.0.4 — WAP371

- 1.2.1.3 — WAP551、WAP561

- 1.0.1.9 - WAP571、WAP571E

在WAP上创建集群

注意：根据设备的确切型号，图像可能稍有不同。本文中的图像取自WAP361。

步骤1.登录到其中一个基于Web的接入点实用程序，然后选择Single Point Setup > Access Points。

注意：默认情况下，WAP上禁用单点设置。在此状态下，“启用单点设置”按钮可见，反之亦然。

步骤2.在Location字段中，输入WAP设备的物理位置说明。范围为1到64个字符。

注意：在本例中，使用娱乐室。

步骤3.在Cluster Name字段中，输入要加入的WAP的群集名称。

注意：在本例中，使用First Class-ter。

步骤4.选择集群中的WAP将用于与其他成员通信的IP版本。

注意：在本例中，选择IPv4。这是默认的集群IP版本。

步骤5.在Cluster-Priority字段中，输入集群的优先级，以便进行主WAP(集群控制器)选举。您设置的数量越多，此WAP成为主流WAP的机会就越大。如果连接，最低的介质访问控制(MAC)地址将成为主导。

注意：在本例中，使用3。

步骤6.单击“启用单点设置”按钮。

WAP将开始搜索子网中配置了相同集群名称和IP版本的其他WAP。

步骤7.刷新页面，直到您看到新配置。“接入点”(Access Points)页面将显示一个表，其中显示当前在集群中检测到的接入点的位置、MAC地址和IP地址。

注意：在本示例中，两个WAP已成功集群。单点设置集群中的所有WAP现在将共享相同的设备配置设置。对集群中任何WAP上设备设置的更改将传播到其他成员。

步骤8.（可选）要使用单个IP地址管理和访问集群，可以在Single IP Management区域的Cluster Management Address字段中输入静态分配的IP地址。

注意：在本例中，使用192.168.1.150。

步骤9.单击“保存”。

步骤10.（可选）如果您不再希望WAP与他人共享配置设置，只需单击禁用单点设置(Disable Single Point Setup)将其从集群中删除。

现在，您应该已通过在接入点上配置单点设置成功创建WAP集群。