目标

>带以太网供电(PoE)的Cisco WAP150 Wireless-AC/N双射频接入点为员工和访客提供了一种简单、经济高效的方式，可将更安全、高性能的移动网络扩展至办公室的任意位置，使他们能够保持连接。此灵活的解决方案可让您连接数十名员工，并可进行扩展以适应更多用户和不断变化的业务需求。

本文介绍了带PoE的WAP150接入点的产品规格和要求。

适用设备

- WAP150

软件版本

- 1.0.0.13

WAP150规格

规格

描述

标准

IEEE 802.11ac、802.11n、802.11g、802.11b、802.3af、802.3u、802.1X（安全身份验证）、802.1Q(VLAN)、802.1.1D（生成树）、802.11i（WPA2安全）、802.11e（无线QoS）、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)

端口

LAN千兆位以太网自动感应

电缆类型

5e类或更高类别

天线

内置天线，经过优化，可安装在墙壁或天花板上

LED 指示灯

1个多功能LED

操作系统

Linux

物理接口

端口

10/100/1000以太网，支持802.3af /at PoE，带交流适配器电源端口（含）

按钮

重置按钮，开/关按钮

锁槽

Kensington锁插槽

LED

1个LED

物理规格

物理尺寸

（宽x深x高）

5.31 x 5.31 x 1.5英寸（135 x 135 x 38 毫米）

权重

0.77磅或350克

网络功能

支持VLAN

Yes

VLAN 数量

1个管理VLAN加上8个SSID VLAN

802.1X请求方

Yes

SSID到VLAN的映射

Yes

自动频道选择

Yes

生成树

Yes

负载平衡

Yes

IPv6

Yes

- IPv6主机支持

- IPv6 RADIUS、系统日志、网络时间协议(NTP)

第 2 层

基于802.1Q的VLAN、8个活动VLAN和1个管理VLAN

安全

WPA、WPA2

是，包括企业

访问控制

是，管理访问控制列表(ACL)加MAC ACL

安全管理

HTTPS

SSID 广播

Yes

欺诈接入点检测

Yes

安装和物理安全

多个安装选项

桌面或墙

物理安全锁

Kensington锁槽

服务质量

QoS

Wi-Fi多媒体和流量规范(WMM TSPEC)、客户端QoS

性能

无线吞吐量

高达1.2 Gbps的数据速率（实际吞吐量会有所不同）

推荐的用户支持

最多64个连接用户，每个无线电10个活动用户

多接入点管理

单点设置

Yes

每个集群的接入点数量

4

每个群集的活动客户端

120

配置

Web 用户界面

内置Web用户界面，可轻松进行基于浏览器的配置(HTTP、HTTPS)

管理

管理协议

Web浏览器、简单网络管理协议(SNMP)v3、Bonjour

远程管理

Yes

事件日志

本地、远程系统日志、电子邮件警报

网络诊断

记录和数据包捕获

Web固件升级

可通过Web浏览器、导入或导出的配置文件升级固件

动态主机配置协议 (DHCP)

DHCP 客户端

IPv6主机

Yes

HTTP 重定向

Yes

无线

频率

双并发无线电（2.4和5 GHz）

无线电和调制类型

双射频正交频分复用(OFDM)

无线局域网(WLAN)

802.11n/ac

2x2多输入多输出(MIMO)，在5 GHz下具有2个空间流

2x2 MIMO，2.4 GHz空间流

802.11ac的20、40和80 Mhz信道

802.11n的20和40 Mhz

PHY数据速率高达1.2 Gbps

802.11动态频率选择(DFS)

支持的数据速率

802.11a/b/g:

- 54、48、36、24、18、12、9、6、11、5.5、2和1 Mbps

- 802.11n:6.5 到 300 Mbps

- 20 MHz带宽：MCS 0-15，支持数据速率

- 40 MHz带宽：MCS 0-15，支持数据速率

- 802.11ac:6.5 到 867 Mbps

- 20 MHz带宽：MCS 0-9，支持数据速率

- 40 MHz带宽：MCS 0-9，支持数据速率

- 80 MHz带宽：MCS 0-9，支持数据速率

频段和工作信道

A/B管制范围

- 2.412至2.462 GHz;11个信道

- 5.180至5.240 GHz;4个信道

- 5.260至5.320 GHz;4个信道

- 5.500至5.700 GHz;8个信道

- 5.745至5.825 GHz;5个信道

E管制范围：

- 2.412至2.472 GHz;13个信道

- 5.180至5.240 GHz;4个信道

- 5.260至5.320 GHz;4个信道

- 5.500至5.700 GHz;8个信道

C管制范围：

- 2.412至2.462 GHz;11个信道

- 5.180至5.240 GHz;4个信道

- 5.260至5.320 GHz;4个信道

- 5.745至5.825 GHz;5个信道

K管制范围：

- 2.412至2.472 GHz;13个信道

- 5.180至5.240 GHz;4个信道

- 5.260至5.320 GHz;4个信道

- 5.500至5.620 GHz;7个信道

- 5.745至5.805 GHz;4个信道

非重叠信道

2.4 GHz

- 802.11b/g

-20 MHz:3

- 802.11n

-20 MHz:3

5 GHz

- 802.11a

-20 MHz:21

- 802.11n

- 20 MHz:21

-40 MHz:9

- 802.11ac

- 20 MHz:21

- 40 MHz:9

-80 MHz:4

无线隔离

客户端之间的无线隔离

外接天线

无

内置天线

内置固定平面倒F天线(PIFA)

天线增益（dBi）

2.4 GHz时最大天线增益为3.61 dBi5 GHz时最大天线增益为3.85 dBi

无线分布系统(WDS)

Yes

快速漫游

Yes

多个SSID

8

无线VLAN映射

Yes

WLAN安全

Yes

Wi-Fi多媒体(WMM)

是，采用非计划自动节电

操作模式

接入点

接入点模式、WDS桥接、工作组桥接模式

环境

电源选项

IEEE 802.3af以太网交换机

思科馈电器 — SB-PWR-INJ2-xx

交流适配器 — SB-PWR-12 V/1.5 A电源适配器

POE电源

峰值功率：9.5瓦

合规性

安全：

- UL 60950-1

- CAN/CSA-C22.2第60950-1号

- EC60950-1

- EN 60950-1

无线电审批：

- FCC第15.247、15.407部分

- RSS-210（加拿大）

- EN 300.328、EN 301.893（欧洲）

- AS/NZS 4268.2003（澳大利亚和新西兰）

EMI和磁化率（B类）：

- FCC第15.107和15.109部分

- ICES-003（加拿大）

- EN 301.489-1和–17（欧洲）

运行温度

0°至40°C（32°至104°F）

储存温度

-20°至70°C（–4°至158°F）

工作湿度

10%至85%，非冷凝

贮运湿度

5%至90%，非冷凝

系统内存

256 MB RAM

128 MB闪存

数据包内容

- WAP150 Wireless-AC/N双射频接入点

- 电源适配器12 V1.5A

- 快速入门指南

- 以太网电缆

最低要求

- 支持PoE的交换机或路由器、PoE馈电器或交流电源适配器

- 基于Web的配置：支持Java的Web浏览器

保修

接入点

有限的生命期

结论

您现在已了解WAP150的基础知识。如果您想查看更多文档，包括有关WAP150的几篇文章，请查看此处的产品页面。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座