目标

服务集标识符(SSID)是接入点广播的无线网络的网络名称。当无线设备在区域中搜索其可连接的无线网络时，它会通过其网络名称或SSID检测其范围内的无线网络。默认情况下，SSID的广播处于启用状态；但是，出于安全考虑，您也可以选择禁用它。这样，您所在区域的无线设备就不会检测到您的无线网络。

本文将指导您如何成功禁用接入点上的SSID广播以增强安全性。

适用设备

- WAP100系列

- WAP300系列

- WAP500系列

软件版本

- 1.0.1.4 — WAP131、WAP351

- 1.0.6.2 — WAP121、WAP321

- 1.2.0.2 - WAP371、WAP551、WAP561

禁用 SSID 广播

步骤1.登录基于Web的实用程序，然后选择Wireless > Networks （无线）。

注意：在以下图像中，WAP131的基于Web的实用程序用作示例。

步骤2.选择要禁用的SSID所属的无线电。

步骤3.在Virtual Access Points(SSID)区域下，选中与网络对应的框以编辑其设置。

步骤4.单击“编辑 ”按钮。

步骤5.取消选中SSID Broadcast（SSID广播）下的复选框。

步骤6.单击“保 存”。

您现在应该已成功禁用无线网络的SSID广播。