目标

Internet协议第4版(IPv4)是IP编址的常用形式，用于标识网络中的主机，并使用32位格式。Internet协议第6版(IPv6)是下一代IP地址标准，旨在取代IPv4格式。IPv6使用128位编址代替IPv4中使用的32位编址，从而解决地址稀缺问题。

此配置有助于通过动态主机配置协议(DHCP)或手动分配IP地址。默认情况下，WAP通过广播自动请求网络信息。如果网络上没有DHCP服务器，则使用其默认IP地址。如果要使用静态IP地址，必须禁用DHCP客户端并手动分配IP地址和其他网络信息。

本文档的目标是在无线接入点设备上配置IPv4和IPv6设置。

适用设备

- WAP100系列

- WAP300系列

- WAP500系列

软件版本

- 1.0.1.4 - WAP131、WAP351

- 1.0.6.2 - WAP121、WAP321

- 1.2.1.3 - WAP371、WAP551、WAP561

- 1.0.1.2 - WAP150、WAP361

- 1.0.0.17 - WAP571、WAP571E

配置IPv4

配置IPv4 DHCP

步骤1.登录基于Web的实用程序并根据您的WAP模式选择LAN > IPv4 Setting或LAN > VLAN和IPv4 Address。

WAP131、WAP150、WAP351、WAP361、WAP571、WAP571E

WAP121、WAP321、WAP371、WAP551、WAP561

步骤2.在Connection Type区域，单击DHCP单选按钮以自动获取IP地址。默认情况下选择此设置。

步骤3.从Domain Name Servers单选按钮中选择首选的DNS配置。DNS是一种协议，通过将域名转换为各自的IP地址，帮助设备通过Internet访问其他计算机和专用网络。

注意：如果启用DHCP，则DNS配置是可选的。

可用选项定义如下：

- 动态 — WAP从局域网(LAN)上的DHCP服务器获取域名服务器(DNS)地址。 如果选择此选项，请跳至步骤4。

- 手动 — 允许您在“域名服务器”字段中手动配置一个或多个DNS服务器地址。

步骤4.单击“保存”。

配置静态IPv4地址

步骤1.点击Static IP的单选按钮。

步骤2.在Static IP Address字段中输入接入点的IP地址。IP地址应是唯一的，并且尚未分配给同一网络中的任何其他设备。

步骤3.在Subnet Mask字段中输入网络的子网掩码。默认掩码取决于您选择的IP地址类别或您为网络使用的子网数量。

注意：默认掩码为255.255.255.0

步骤4.在Default Gateway（默认网关）字段中输入默认网关IP地址。默认网关是计算机上的一个节点，当IP地址与路由表中的路由不匹配时使用。然后，它会相应地转发流量。此设备通常是路由器。要了解如何使用Windows命令提示符查找连接的设备的默认网关IP地址，请单击此处。

步骤5.在Domain Name Server字段中输入DNS的IP地址。DNS是一种协议，通过将域名转换为各自的IP地址，帮助设备通过Internet访问其他计算机和专用网络。

注意：您也可以在提供的另一个字段中添加另一个DNS服务器IP地址，但它是可选的。如果其中一台服务器发生故障或不可用，则拥有两台DNS服务器会很有帮助。

步骤6.单击“保存”。

步骤7.如果您之前已预配置设置，将出现一个弹出窗口，确认无线设置即将更新，并且可能发生断开。Click OK.

您现在应该已静态配置IPv4地址。

配置IPv6

配置IPv6 DHCP

步骤1.登录基于Web的实用程序，然后选择LAN > IPv6 Setting或LAN > IPv6 Addresses。

WAP131、WAP150、WAP351、WAP361、WAP571和WAP571E

WAP121、WAP321、WAP371、WAP551和WAP561

步骤2.单击DHCPv6作为IPv6连接类型。IPv6连接类型告知设备如何获取IPv6地址。

步骤3.要允许对接入点的IPv6管理访问，请选中Enable IPv6 Administrative Mode复选框。

步骤4.要通过LAN端口上收到的路由器通告了解其IPv6地址和网关，请选中Enable IPv6Auto Configuration Administrative Mode复选框。接入点可以有多个自动配置的IPv6地址。

步骤5.单击Save。

配置静态IPv6地址

步骤1.单击Static IPv6作为IPv6 Connection Type（IPv6连接类型），手动将IPv6地址分配给接入点。

步骤2.选中IPv6 Administrative Mode复选框以启用IPv6管理访问。这允许通过IPv6地址访问设备管理接口。

步骤3.选中IPv6 Auto Configuration Administrative Mode复选框以在设备上启用IPv6自动地址配置。默认情况下启用该接口。

步骤4.在Static IPv6 Address字段中输入接入点的IPv6地址。这是唯一的IPv6地址，网络中的任何其他设备都不应使用它。这是可路由的全局IPv6地址。

步骤5.在Static IPv6 Address Prefix Length字段中输入静态地址的前缀长度。前缀长度是0到128范围内的整数，指定IPv6 IP地址的网络部分。在本例中，使用48。

注意：这类似于IPv4中的子网掩码。默认前缀长度为0。

步骤6.在Default IPv6 Gateway（默认IPv6网关）字段中输入默认网关的IPv6地址。

步骤7.在“IPv6域名服务器”字段中输入IPv6 DNS服务器的地址。

步骤8.单击“保存”。

您现在应已配置静态IPv6设置。