目标

出厂默认重置会清除用户修改的所有配置设置，并将设备恢复为其原始设置。如果您将密码丢失给设备并希望重新获得访问权，这可能会有所帮助。

执行重新启动会使用保存的配置重新启动设备。

本文的目的是向您展示如何重置为出厂默认设置以及如何重新启动WAP131无线接入点。

注意：建议在开始此过程之前保存配置的备份副本。有关其他信息，请参阅WAP131和WAP351上的下载和备份配置文件。

适用设备

· WAP131

软件版本

•1.0.0.39

重置为出厂默认设置

将接入点重置为出厂默认配置有两种方法：

·硬件重置

·使用Web配置实用程序重置

硬件重置

步骤1.按住设备背面的Reset按钮大约10秒，并使用一个针。

接入点重新加载并设置为默认配置设置。

步骤2.使用默认凭证登录。默认用户名为cisco，默认密码为cisco。

使用Web配置实用程序重置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Reboot。“重新启动”页面打开：

步骤2.要重置设备，请单击“重新启动到出厂默认设置”。

系统将显示“确认”页：

步骤3.单击OK。

系统将显示进度条：

步骤4.重新启动完成后，使用默认凭证登录。默认用户名为cisco，默认密码为cisco。

重新启动设备

有两种方法可重新启动接入点：

·硬件重启

·使用Web配置实用程序重新启动

硬件重启

步骤1.按Power 按钮关闭设备。经过10秒后，再次按Power 按钮以重新打开设备电源。接入点将重新启动并刷新。

注意：如果WAP使用PoE（以太网供电）供电，电源按钮不会有任何影响。

使用基于Web的实用程序重新启动

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Reboot。系统将打开“重新启动”页面：

步骤2.要重新启动设备，请单击“重新启动”按钮。

系统将显示“确认”页：

步骤3.单击“确定”继续重新启动。

系统将显示进度条：

步骤4.系统将显示Login页面。使用已保存的管理凭据登录。