目标

配置VAP（虚拟接入点）时，有几个选项可用于安全地对客户端进行身份验证。如果选择了WPA个人（也称为WPA-PSK或WiFi保护访问 — 预共享密钥），则可以配置用于身份验证的密钥的复杂性要求。更复杂的密钥可提高安全性。

本文档的目标是向您展示如何在WAP131、WAP351和WAP371上配置WPA-PSK复杂性。

适用设备

· WAP131

· WAP351

· WAP371

软件版本

· v1.0.1.3(WAP131、WAP351)

· v1.2.0.2(WAP371)

配置WPA-PSK复杂性

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择System Security > WPA-PSK Complexity。WPA-PSK复杂性页面打开。

步骤2.在WPA-PSK复杂性字段中，选中启用复选框。启用此功能将使WAP根据下面指定的条件检查WPA-PSK密钥。默认情况下禁用该技术。

步骤3.从WPA-PSK最小字符类下拉列表中选择键字符串中必须包含的最小字符类数。这四个字符类是大写字母、小写字母、数字和标准键盘上可用的特殊字符。3为默认值。

步骤4.选中WPA-PSK Different From Current字段中的Enable复选框，以强制用户在当前密钥过期时使用不同的密钥。默认设置为禁用，允许用户在当前密钥过期时使用其旧密钥或以前的密钥。

步骤5.在Maximum WPA-PSK Length字段中，输入最大密钥长度（以字符数为单位）。范围是32 - 63，默认值为63。

步骤6.在Minimum WPA-PSK Length字段中，输入最小密钥长度（以字符数为单位）。范围为8 - 16，默认值为8。

步骤7.单击“保存”。