目标

WAP131、WAP351和WAP371上的无线电统计信息允许您查看记录的无线电使用信息。在诊断问题或监控WAP的使用时，此信息非常有用。

本文档旨在向您展示如何访问和解释WAP131、WAP351和WAP371接入点的无线电统计信息。

适用设备

· WAP131

· WAP351

· WAP371

软件版本

· v1.0.0.39(WAP131、WAP351)

· v1.1.2.3(WAP371)

访问无线电设置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择状态和统计信息>无线电统计信息。此时将打开“无线电统计信息”页：

步骤2.选择Radio 1(2.4 GHz)或Radio 2(5 GHz)单选按钮，以选择显示哪个单选按钮。

注意：在WAP371上，单选按钮为Radio 1(5 GHz)和Radio 2(2.4 GHz)。 无线电1对应5 GHZ而非2.4 GHz，无线电2对应2.4 GHz而非5 GHz。

显示以下信息：

· Packets Received — 所选无线电接口接收的数据包总数。

· Packets Transmitted — 所选无线电接口传输的数据包总数。

· Bytes Received — 所选无线电接口接收的字节总数。

· Bytes Transmitted — 所选无线电接口传输的字节总数。

· Packets Receive Dropped — 所选无线电接口接收的被丢弃的数据包数。如果网络过于拥塞或数据包损坏，则可以丢弃数据包。

· Packets Transmit Dropped — 所选无线电接口传输的被丢弃的数据包数。

· Bytes Receive Dropped — 所选无线电接口接收的已丢弃字节数。

· Bytes Transmit Dropped — 所选无线电接口传输的已丢弃字节数。

·已接收分片 — 所选无线电接口接收的分片帧数。分片帧是帧的一部分，该帧已分为多个部分。

·已传输分片 — 所选无线电接口发送的分片帧数。

·已接收组播帧 — 在目的MAC地址中设置组播位后收到的MSDU（MAC服务数据单元）帧数。由于设置了组播位，因此这些帧会同时发送到多个目的地。MSDU帧是OSI模型中第二层的一部分。

·已传输的组播帧数 — 在目的MAC地址中设置组播位时传输的MSDU（MAC服务数据单元）帧数。

·重复帧计数 — 收到帧的次数，帧中的“序列控制”字段显示该帧是重复帧。即，该帧与WAP已接收的另一个帧相同。

·失败的传输计数 — MSDU由于传输尝试超过短或长重试限制而未成功传输的次数。WAP将尝试重新发送数据包，直到它们超过以下任一限制；与RTS阈值相比，使用哪个限制取决于帧的大小，RTS阈值用作网络拥塞控制机制。

· FCS错误计数 — 在收到的MSDU帧中检测到的FCS（帧校验序列）错误数。FCS用于检查帧是否损坏。

·传输重试计数 — MSDU在一次或多次重试后成功传输的次数。

· ACK Failure Count — 预期时未收到的ACK（确认）帧数。ACK帧是响应之前收到的数据包而发送的。如果发送了数据包，但没有收到相应的ACK，则网络可能会拥塞。

· RTS失败计数 — 响应RTS（请求发送）帧未收到的CTS（允许发送）帧数。这些帧用于通过协调两个节点之间的帧传输来减少网络冲突。如果发送了RTS，但没有到达相应的CTS，则网络可能会拥塞。

· WEP Undecryptable Count — 因无线电无法解密而丢弃的帧数。如果帧未加密，或者使用WAP不支持的方法加密，则可以丢弃帧。

· RTS成功计数 — 响应RTS帧而收到的CTS帧数。

·多重重试计数 — MSDU在一次或多次重试后成功传输的次数。

·帧传输计数 — 成功传输的MSDU帧数。

步骤3.单击“刷新”按钮刷新页面并显示最新信息。