目标

“密码复杂性”页用于修改用于访问配置实用程序的密码的复杂性要求。复杂的密码会提高安全性。

本文档旨在说明如何在WAP131、WAP150、WAP351、WAP361、WAP371和WAP571接入点上配置密码复杂性。

适用设备

· WAP131

· WAP150

· WAP351

· WAP361

· WAP371

· WAP571

软件版本

· 1.0.2.15(WAP131、WAP351)

· 1.1.0.9(WAP150、WAP 361)

· 1.3.0.6(WAP371)

· 1.0.1.12(WAP571)

配置密码复杂性

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择System Security > Password Complexity。“密码复杂性”页面打开：

步骤2.选中Password Complexity字段中的Enable复选框以启用密码复杂性。如果不想启用密码复杂性，请取消选中该复选框并跳至步骤7。默认情况下会选中该复选框。

步骤3.在“密码最小字符类”下拉列表中，选择必须在密码字符串中表示的最小字符类数。这些可能的类是大写字母、小写字母、数字和特殊字符。默认值为 3。

步骤4.在“密码与当前密码不同”字段中，如果希望用户在密码过期时输入与其当前密码不同的密码，请选中启用复选框。取消选中此复选框可让用户在密码过期时重新使用同一密码。默认是检查。

步骤5.在Maximum Password Length字段中，输入密码可以包含的最大字符数。范围为64 - 80，默认为64。

步骤6.在“最小密码长度”字段中，输入密码可以包含的最小字符数。范围为0 - 32，默认为8。

步骤7.在“密码老化支持”字段中，选中启用复选框，使密码在设置的时间段后过期。如果不希望密码过期，请取消选中此复选框并跳至步骤9。默认情况下会选中该复选框。

步骤8.在“密码老化时间”字段中，输入新密码到期前的天数。范围为1 - 365，默认为180。

步骤9.单击“保存”以保存更改。您将从Web配置实用程序注销，并且必须重新输入新登录信息才能重新获得访问权。