目标

单点设置用于控制多个设备间的无线服务。用于创建无线设备集群。创建集群后，其他无线接入点即可加入集群。集群完成后，所有设备共享其信息，如VAP设置、QoS和无线电参数，以减少干扰并最大化网络带宽。

会话页显示与WAP设备关联的客户端的信息。客户端由设备位置和设备MAC地址标识。“会话”页面显示集群WAP设备上每个无线电最多20个客户端。会话是客户端设备上具有唯一MAC地址的用户保持与无线网络连接的时间段。会话在客户端登录时开始，在客户端因其他原因有意注销或失去连接时结束。本文显示了WAP121和WAP321接入点上集群中的客户端信息。

注意：要启用单点设置，请参阅WAP121和WAP321接入点上的单点设置配置文章。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

•1.0.4.2

单点设置会话

步骤1.登录Web配置实用程序并选择“单点设置”>“会话”。“会话”页打开：

显示以下信息：

· AP位置 — 接入点的位置。

·用户MAC — 客户端的MAC地址。

·空闲 — 设备处于非活动状态的时间。

·速率(Mbps)- WAP设备之间共享信息的速率。

·信号 — 客户端从AP接收的信号强度。

· Rx Total — 客户端接收的数据包数。

· Tx Total — 客户端传输的数据包数。

·错误率 — 在AP上传输数据时丢弃的帧的次数。

步骤2.（可选）要显示特定信息，请从“显示”下拉列表中选择所需信息，然后单击开始。系统将显示客户端信息。