目标

端口设置配置设置数据传输方向和数据的流量控制。在无线接入点(WAP)上，端口设置可以手动设置或自动协商。需要排除网络故障时，可能需要手动配置。本文介绍WAP上的手动和自动协商配置选项。

本文档旨在向您展示如何在WAP上配置端口设置。还介绍了如何查找局域网(LAN)端口的当前运行状态和链路特性。

适用设备

- WAP121

- WAP131

- WAP150

- WAP321

- WAP371

- WAP551

- WAP561

软件版本

- 1.0.6.5 - WAP121、WAP321

- 1.0.2.8 - WAP131

- 1.0.1.7 - WAP150

- 1.3.0.3 - WAP371

- 1.2.1.3 - WAP551、WAP561

在WAP上配置端口设置

注意：以下图像从WAP551拍摄。

步骤1.登录到基于Web的接入点实用程序，然后选择LAN > Port Settings。

第2步。（可选）在“运行状态”区域下，单击“刷新”按钮以更新设置并显示当前状态中的任何更改。此区域显示当前链路特征和端口类型。

第3步。（可选）如果要将端口设置设置为“自动协商”，请在“管理设置”区域下选中启用自动协商复选框。这将使端口自身能够与连接的设备协商，以设置可用的最快链路速度和双工模式。默认情况下，此功能已启用。如果已执行此步骤，请跳至步骤8。

注意：选中Enable复选框后，Port Speed和Duplex Mode设置将自动灰显。

注意：如果所连接的设备也设置为“自动协商”，则自动协商有效。

步骤4.（可选）如果要手动配置端口设置，请取消选中启用自动协商复选框。

步骤5.（可选）单击单选按钮以设置所需的端口速度。所选速度必须与网络上任何连接设备上配置的端口速度相匹配，否则数据包可能会被丢弃。选项有：

- 10M — 将端口速度设置为10 Mbps

- 100M — 将端口速度设置为100 Mbps

注意：在本例中，选择100M。

步骤6.（可选）点击单选按钮以设置所需的双工模式。选择的传输模式必须与连接设备匹配，网络才能正常运行。

可用选项定义如下：

- 半 — 在任何给定时间限制向一个方向传输数据。

- Full — 此连接允许设备和连接设备同时传输。

注意：在本例中，选择Full。

步骤7.（可选）选中绿色以太网模式的Enable复选框。 此模式是一种自动断电模式，当链路伙伴的信号不存在时会降低芯片功率。无论端口启用还是禁用了自动协商，绿色以太网模式都有效。

注意：绿色以太网模式的可用性取决于WAP的确切型号。某些思科接入点没有此功能。

步骤8.单击“保存”以应用设置。

您现在应该已成功配置无线接入点上的端口设置。