目标

工作组网桥功能使无线接入点(WAP)能够桥接远程客户端与以工作组网桥模式连接的无线LAN之间的流量。与远程接口关联的WAP设备称为接入点接口，与无线LAN关联的WAP设备称为基础设施接口。由于WDS功能是WAP121和WAP321的首选网桥解决方案，因此建议在无法使用WDS功能时使用此功能。启用工作组网桥功能后，WDS网桥功能将不起作用。要了解如何配置WDS网桥，请参阅WAP121和WAP321接入点上的无线分布系统(WDS)网桥配置。

本文介绍如何在WAP121和WAP321接入点上配置工作组网桥。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

•1.0.3.4

配置工作组网桥

注意：要启用工作组网桥，必须在WAP中启用集群。如果禁用，则需要禁用单点设置(Disable Single Point Setup)，这反过来会启用集群。参与工作组网桥的所有WAP设备必须具有无线电、IEEE 802.11模式、通道带宽和通道（不推荐使用音频）的通用设置。 要确保所有设备中的这些设置相同，请查看无线电设置。要配置这些设置，请参阅WAP121和WAP321接入点上基本无线电设置的配置文章。

步骤1.登录接入点配置实用程序并选择无线>工作组网桥。“工作组网桥”页打开：

步骤2.在WorkGroup Bridge Mode字段中选中Enable以启用工作组网桥功能。

步骤3.在SSID字段中为基础设施客户端接口输入服务集标识符(SSID)名称。

提示：您还可以单击SSID字段旁边的箭头图标来扫描类似的邻居SSID。仅当在默认禁用的欺诈AP检测中启用AP检测时，才会启用此功能。要启用欺诈AP检测，请参阅“在WAP121和WAP321接入点上检测欺诈AP”一文。

步骤4.从Security下拉列表中，选择安全类型以验证上游WAP设备（基础设施客户端接口）上的客户端站。可能的值为：

·无 — 打开或无安全性。这是默认值。如果选择此项，请跳至步骤5。

·静态WEP — 静态WEP是最低的安全性，最多可支持4个64到128位的密钥。所有节点必须使用相同的密钥。有关静态WEP的配置，请转到Static WEP。

· WPA个人 — WPA个人比WEP更高级，可支持长度为8-63个字符的密钥。加密方法为WPA的RC4和WPA2的高级加密标准(AES)。建议使用WPA2，因为它具有更强大的加密标准。要配置WPA个人，请转至“WPA个人”以进行客户端接口。

· WPA企业 — WPA企业是最高级且推荐的安全。它使用受保护的可扩展身份验证协议(PEAP)，在WAP下，每个无线用户都通过单个用户名和密码获得授权，这些用户名和密码甚至可支持AES加密标准。除PEAP外，它还使用传输层安全(TLS)，在PEAP中，每个用户还需要提供额外的证书才能访问。加密方法是WPA的RC4和WPA2的高级加密标准(AES)。要配置WPA企业，请转到WPA企业。

注意：根据选择的IEEE 802.11模式，上述选项的可用性可能会有所不同。

步骤5.在基础设施客户端接口的VLAN ID字段中输入VLAN ID。

步骤6.在“状态”字段中选中“启用”，以在接入点接口上启用桥接。

步骤7.在SSID字段名称中输入接入点接口的服务集标识符(SSID)。

步骤8.（可选）如果要广播下游SSID，请在要广播的SSID Broadcast字段中选中Enable。默认情况下启用。

步骤9.从Security下拉列表中选择对WAP设备（接入点接口）的下游客户端站进行身份验证的安全类型。可能的值为：

·无 — 打开或无安全性。这是默认值。如果选择此选项，请跳过步骤10。

·静态WEP — 静态WEP是最低的安全性，最多可支持4个64到128位的密钥。要配置静态WEP，请转到Static WEP

· WPA个人 — WPA个人比WEP更高级，可支持长度为8到63个字符的密钥。加密方法为临时密钥完整性协议(TKIP)或具有块链消息身份验证代码协议(CCMP)的计数器密码模式。与仅使用64位RC4标准的TKIP相比，WPA2具有更强大的加密标准、高级加密标准(AES)，因此建议使用CCMP。要配置WPA个人，请转至WPA个人接入点接口。

步骤10.从MAC过滤下拉列表中选择要为接入点接口配置的MAC过滤类型。启用后，根据用户所使用客户端的MAC地址，向用户授予或拒绝对WAP的访问权限。可能的值为：

·禁用 — 所有客户端都可以访问上游网络。这是默认值。

·本地 — 可访问上游网络的客户端集仅限于在本地定义的MAC地址列表中指定的客户端。

· Radius — 可访问上游网络的客户端集限于RADIUS服务器上MAC地址列表中指定的客户端。

步骤11.在接入点客户端接口的VLAN ID字段中输入VLAN ID。

注意：要允许桥接数据包，接入点接口和有线接口的VLAN配置应与基础设施客户端接口的VLAN配置匹配。

步骤12.单击“保存”保存设置。

静态 WEP

步骤1.选择Static WEP时，会显示一些其他字段。从Transfer Key Index（传输密钥索引）字段的下拉列表中，选择密钥索引。可用值为1、2、3和4。默认值为1。不同WLAN的密钥索引不同。连接到特定WLAN的设备必须具有相同的密钥索引。此密钥用于加密通信数据。

步骤2.在Key Length字段中，选择64位单选按钮或128位单选按钮。这指定所用密钥的长度。

步骤3.在Key Type字段中单击所需的单选按钮。WEP密钥通常为十六进制。

· ASCII - ASCII（美国信息交换标准码）是一种字符编码方案，基于编码为128个指定字符的英文字母。

·十六进制 — 十六进制（十六进制）是位置数制系统，以16为基数。它使用16个不同的符号0-9表示0到9个数字，A、B、C、D、E、F表示10到15之间的值。每个十六进制表示四个二进制数字。

步骤4.在WEP Key字段下，在后面的4个字段中输入最多4个标记为1、2、3和4的WEP密钥。这是作为密钥输入的字符串。密钥的长度取决于密钥的长度和类型。所需的长度在WEP Key字段旁。WEP密钥字符串必须在所有WAP节点（AP和客户端）中匹配，并且必须位于同一字段中。这意味着如果字符串1是一台设备中的键1，则字符串1也必须是工作组网桥中其他设备中的键1。

客户端接口的WPA个人

步骤1.从“WPA版本”字段中检查所需的WPA版本。  通常，只有网桥系统中的某些WAP不支持WPA2时，才选择WPA。WPA2是更高级的WPA，建议使用WPA2。

· WPA — 如果网络有支持WPA原始版本的客户端站点。

· WPA2 — 如果网络上的所有客户端站都支持WPA2。此协议版本提供符合IEEE 802.11i标准的最佳安全性。

步骤2.在Key字段中输入共享WPA密钥。密钥可以包括字母数字字符、大小写字符和特殊字符。

WPA个人接入点接口

步骤1.从“WPA版本”字段中检查所需的WPA版本。通常，仅当涉及的某些WAP不支持WPA2时，才选择WPA;否则，建议使用WPA2。

· WPA — 如果网络有支持原始版本WPA的客户端站点。

· WPA2 — 如果网络上的所有客户端站都支持WPA2。此协议版本提供符合IEEE 802.11i标准的最佳安全性。

注意：如果网络是WPA和WPA2客户端的混合，请选中两个复选框。这样，WPA和WPA2客户端站点便可进行关联和身份验证，但对支持WPA2的客户端使用更强健的WPA2。

步骤2.从Cipher Suites字段中选择所需的密码套件。

· TKIP — 临时密钥完整性协议(TKIP)仅使用64位RC4标准。

· CCMP(AES) — 带块链消息身份验证代码协议(CCMP)的计数器密码模式是AES（高级加密标准）使用的安全协议。建议使用带CCMP的WPA2，因为它具有更强大的加密标准。

注意：您可以选择两者之一。TKIP和AES客户端都可以与WAP设备关联。

步骤3.在Key字段中输入共享WPA密钥。密钥可以包括字母数字字符、大小写字符和特殊字符。

步骤4.在Broadcast Key Refresh Rate字段中输入速率。

WPA企业

步骤1.在“WPA版本”字段中检查所需的WPA版本。  通常，仅当网桥系统中的某些WAP不支持WPA2时，才选择WPA。WPA2是更高级的WPA，建议使用WPA2。

· WPA — 如果网络有支持原始版本WPA的客户端站点。

· WPA2 — 如果网络上的所有客户端站都支持WPA2。此协议版本提供符合IEEE 802.11i标准的最佳安全性。

注意：如果网络是WPA和WPA2客户端的混合，请选中这两个复选框。这样，WPA和WPA2客户端站点便可进行关联和身份验证，但对支持WPA2的客户端使用更强健的WPA2。

步骤2.点击适当的单选按钮以在两种EAP方法之间进行选择。

· PEAP — 受保护的EAP。它依赖TLS，但避免在每个客户端上安装数字证书。相反，它通过用户名和密码提供身份验证。如果选择此项，请转到PEAP（受保护可扩展身份验证协议）。

· TLS — 通过交换数字证书进行身份验证。如果选择此项，请转到TLS（传输层安全）。

PEAP（受保护的扩展验证协议）

步骤1.在Username字段中输入用户名。

步骤2.在Password字段中输入密码。

TLS（传输层安全协议）

步骤1.选择传输模式以下载用于TLS身份验证的证书文件。

· HTTP — 如果要从PC的Web服务器下载证书。如果选择此项，请转到HTTP。

· TFTP — 如果要从文件服务器下载证书。如果选择此选项，请转到TFTP。

HTTP

步骤1.单击“选择文件”选择证书文件。它必须是扩展名为.pem、.pfx等的证书类型文件。否则，文件上传将不成功。

TFTP

步骤1.在文件名字段中输入证书文件的名称。

步骤2.输入TFTP服务器的IP地址。

注意：Certificate File Transfer字段显示WAP中是否存在证书，Certificate Expiration Date字段显示当前证书的到期日期。

步骤3.单击Upload将文件上传到设备。