目标

IPv6是下一代IP地址标准，旨在取代IPv4格式。IPv6使用128位编址代替IPv4中使用的32位编址来解决地址稀缺问题。本文档的目标是使用动态主机配置协议第6版(DHCPv6)或静态配置在接入点上配置IPv6设置。默认情况下，WAP121/WAP321上的DHCP客户端会自动广播网络信息请求。如果要使用静态IPv6地址，必须禁用DHCPv6客户端并手动配置IPv6地址和其他网络信息。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

•1.0.3.4

IPv6的配置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择LAN > IPv6 Addresses。“IPv6地址”页面随即打开：

步骤2.选择所需的IPv6连接类型。IPv6连接类型告知设备如何获取IPv6地址。

· DHCPv6 - DHCPv6服务器将IPv6地址分配给设备。如果选择DHCPv6选项，则转到DHCPv6。

·静态IPv6 — 如果要手动将IPv6地址分配给设备。如果选择静态IPv6，则转到静态IPv6。

步骤3.（可选）如果要允许对接入点的IPv6管理访问，请选中IPv6 Administrative Mode字段中的Enable复选框。

步骤4.（可选）如果要通过LAN端口上收到的路由器通告了解其IPv6地址和网关，请选中IPv6 Auto Configuration Administrative Mode字段中的Enable复选框。接入点可以有多个自动配置的IPv6地址。

DHCPv6

步骤1.在IPv6连接类型(IPv6 connection Type)字段中单击DHCPv6，从DHCP服务器接收本地IPv6地址、前缀长度和默认网关。

步骤2.选择所需的IPv6 DNS名称服务器。域名系统(DNS)是一种协议，可帮助设备通过Internet访问其他计算机和专用网络，因为它将域名转换为各自的IP地址。

·动态 — DNS名称服务器由DHCPv6动态分配。

·手动 — 允许您手动输入DNS服务器地址。在IPv6 Domain Name Servers字段中输入DNS服务器地址。最多可以配置两个域名服务器。

步骤3.单击“保存”保存配置。

静态IPv6

步骤1.在IPv6连接类型字段中单击静态IPv6，手动将IPv6地址分配给接入点。

步骤2.在静态IPv6地址字段中输入接入点的所需IPv6地址。这是唯一的IPv6地址，网络中的任何其他设备都不应使用它。这是可路由的全局IPv6地址。

步骤3.在Static IPv6 Address Prefix Length字段中输入静态地址的前缀长度。前缀长度是0到128范围内的整数，指定IPv6 IP地址的网络部分。这类似于IPv4中的子网掩码。默认前缀长度为0。

静态IPv6地址状态(Static IPv6 Address Status)提供IPv6地址的状态。IPv6地址的状态分为3类，如下所示

·运行 — IPv6地址在LAN接口上被验证为唯一地址，可在接口上使用。

·暂定 — 如果IPv6地址处于暂定状态，则不能使用它来传输或接收普通流量。当为设备分配静态IP地址时，设备会自动启动重复地址检测(DAD)过程。

·空白（无值） — 未分配IPv6地址。

如果自动分配一个或多个IPv6地址，则显示IPv6自动配置全局地址字段。

IPv6 Link Local Address字段仅显示网段内的本地物理地址。本地链路地址是本地特定的IPv6单播地址，可在使用本地链路前缀FE80::/10的任何接口上自动配置。

步骤4.在Default IPv6 Gateway字段中输入默认网关的IPv6地址。

步骤5.在IPv6 Domain Name Servers字段中输入DNS服务器地址。最多可以配置两个域名服务器。域名系统(DNS)是一种协议，可帮助设备通过Internet访问其他计算机和专用网络，因为它将域名转换为各自的IP地址。

步骤6.单击“保存”以保存所做的配置。