目标

访问控制列表(ACL)是用于提高安全性的网络流量过滤器和相关操作的列表。访问控制列表包含允许或拒绝访问网络设备的主机。QoS功能包含差分服务(DiffServ)支持，该支持允许将流量分类为流并根据定义的每跳行为给予特定QoS处理。

本文介绍如何在WAP121和WAP321接入点上创建和配置IPv6 ACL。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

•v1.0.3.4

基于IPv6的ACL配置

IP ACL对IP堆栈中第3层的流量进行分类。每个ACL是一组最多10条规则，这些规则适用于从无线客户端发送或由无线客户端接收的流量。每条规则指定应使用给定字段的内容来允许还是拒绝对网络的访问。规则可以基于各种标准，并且可以应用于数据包中的一个或多个字段，例如源或目标IP地址、源或目标端口或数据包中承载的协议。

创建IPv6 ACL

步骤1.登录接入点配置实用程序并选择Client QoS > ACL。将打开ACL页面。

步骤2.在ACL Name字段中输入ACL的名称。

步骤3.从ACL Type下拉列表中选择ACL的IPv6类型。

步骤4.单击Add ACL创建新的IPv6 ACL。

IPv6 ACL规则的配置

步骤1.从ACL Name-ACL Type下拉列表中选择ACL，必须为其配置规则。

步骤2.如果必须为所选ACL配置新规则，请从“规则”下拉列表中选择“新建规则”。否则，从Rule下拉列表中选择当前规则之一。

注意：最多可为单个ACL创建10个规则。

步骤3.从Action下拉列表中选择ACL规则的操作。

·拒绝 — 阻止符合规则条件的所有流量进入或退出WAP设备。

·允许 — 允许符合规则条件的所有流量进入或退出WAP设备。

警告：您必须添加允许规则来允许流量，因为如果选择了允许或拒绝，则每个规则末尾始终存在隐式拒绝。

步骤4.选中Match Every Packet复选框，以匹配每个帧或数据包的规则，而不考虑其内容。如果要配置任何其他匹配条件，请取消选中“匹配每个数据包”复选框。

节省时间：如果选中Match Every Packet复选框，则跳至步骤12。

步骤5.根据IPv6数据包中IP协议字段的值，选中协议复选框以启用L3或L4(IP协议栈的网络和传输层)协议匹配条件。如果选中Protocol复选框，请单击其中一个单选按钮。

·从列表中选择 — 从从列表中选择下拉列表中选择协议。下拉列表包含ip、icmp、igmp、tcp、udp协议。

·与值匹配 — 用于列表中未显示的协议。输入标准IANA分配的协议ID范围，范围从0到255。

步骤6.选中Source IPv6 Address复选框，在匹配条件中包含源的IP地址。在相关字段中输入源的IPv6地址和IPv6前缀长度。

步骤7.选中Source Port复选框，将源端口包括在匹配条件中。如果选中Source Port复选框，请单击其中一个单选按钮。

·从列表中选择 — 从从列表中选择下拉列表中选择源端口。下拉列表包含ftp、ftpdata、http、smtp、snmp、telnet、tftp、www端口。

·与端口匹配 — 用于列表中未显示的源端口。输入端口号，该端口号范围为0到65535，包括三种不同类型的端口。

- 0到1023 — 公认端口。服务器进程用作其联系端口的端口。联系端口有时称为公认端口。

- 1024至49151 — 注册端口。它是用于特定协议或应用的网络端口。

- 49152到65535 — 动态和/或专用端口。动态端口不由任何管理机构（如IANA）管理，并且没有特殊的使用限制。

步骤8.选中Destination IPv6 Address复选框，将目标的IP地址包括在匹配条件中。在相对字段中输入目的IPv6地址和IPv6前缀长度。

步骤9.选中Destination Port复选框，将目标端口包括在匹配条件中。如果选中Destination Port复选框，请单击其中一个单选按钮。

·从列表中选择 — 从从列表中选择下拉列表中选择目标端口。下拉列表包含ftp、ftpdata、http、smtp、snmp、telnet、tftp、www端口。

·与端口匹配 — 用于列表中未显示的目标端口。输入端口号，该端口号范围为0到65535，包括三种不同类型的端口。

- 0到1023 — 公认端口。

- 1024至49151 — 注册端口。

- 49152到65535 — 动态和/或专用端口。

步骤10.选中IPv6流标签复选框，以在匹配条件中包含IPv6流标签。IPv6报头中的20位流标签字段可供源用于标记属于同一流的一组数据包。在IPv6流标签字段中输入范围从00000到FFFF的编号。

步骤11.选中IP DSCP复选框，将IP DSCP值包括在匹配条件中。如果选中IP DSCP复选框，请点击其中一个单选按钮。

·从列表中选择 — IP DSCP值，从从列表中选择下拉列表中选择。下拉列表具有DSCP保证转发(AS)、服务类别(CS)或加速转发(EF)值。

·与值匹配 — 自定义DSCP值，范围为0到63。

步骤12.（可选）如果要删除已配置的ACL，请选中Delete ACL复选框。

步骤13.单击“保存”以保存设置。