目标

本文档的目标是在WAP设备上配置IPv4设置。此配置有助于通过动态主机配置协议(DHCP)或手动分配IP地址。默认情况下，WAP121/WAP321上的DHCP客户端会自动广播网络信息请求。如果网络上没有DHCP服务器，则使用默认IP。如果要使用静态IP地址，必须禁用DHCP客户端并手动分配IP地址和其他网络信息。

适用设备

- WAP121

- WAP321

软件版本

- 1.0.3.4

IPv4设置

步骤1.登录Access Point Configuration实用程序并选择LAN > VLAN和IPv4 Address。“VLAN和IPv4地址”页打开。滚动到IPv4 Settings（IPv4设置）区域。

步骤2.点击所需的单选按钮以选择Connection Type。连接类型告知设备如何获取IP地址。

· DHCP - DHCP服务器将IP地址分配给设备。如果选择DHCP选项，则转到DHCP。

·静态IP — 如果要手动将IPv4地址分配给设备。如果选择静态IP，则转到静态IP。

DHCP

步骤1.在Domain Name Servers字段中点击所需的单选按钮。域名系统(DNS)是一种协议，可帮助设备通过Internet访问其他计算机和专用网络，因为它将域名转换为各自的IP地址。可能的值为：

·动态 — 从DHCP服务器请求主DNS和辅助DNS服务器地址。

·手动 — 在Domain Name Servers字段中手动输入DNS服务器IP地址。您最多可以输入两个DNS服务器IP地址，但第二个地址是可选的。

步骤2.单击“保存”以保存设置。

静态 IP

步骤1.在Static IP Address字段中输入接入点的IP地址。您分配的IP地址不应分配给同一网络中的任何其他设备。

步骤2.在Subnet Mask字段中输入网络的子网掩码。默认掩码取决于您选择的IP地址类别，或者取决于您为网络使用的子网数量

步骤3.在Default Gateway（默认网关）字段中输入默认网关IP地址。默认网关是计算机网络上的节点，当IP地址与任何其他路由不匹配时，网络使用该节点进行路由。然后，默认网关会相应地转发流量。默认网关通常是路由器。

步骤4.在域名服务器字段中输入域名系统(DNS)服务器的IP地址。域名系统(DNS)是一种协议，可帮助设备通过Internet访问其他计算机和专用网络，因为它将域名转换为各自的IP地址。Internet服务提供商(ISP)通常提供此地址。您也可以在提供的另一个字段中添加另一个DNS服务器IP地址，但它是可选的。

第 5 步： 点击 Save（保存），以保存设置。