目标

系统日志是记录系统事件的一组消息。日志可帮助您管理设备的状态。它们还用于调试数据包流和监控事件。日志通常存储到易失性存储器，这意味着当WAP重置或断电时，日志将被删除；但是，如果需要保留日志，可以将日志存储到非易失性（永久）内存。如果您必须调试问题，这会很有帮助。本文档将指导您完成日志设置配置并说明WAP121和WAP321上的日志状态。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

•1.0.3.4

日志设置配置

警告：持续日志记录会降低闪存（非易失性）的性能，并降低网络性能。只有在您想调试问题时，才应使用持久日志记录。确保在完成后禁用持续日志记录。

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Log Settings。“日志设置”页打开：

步骤2.选中“持久性”字段中的启用复选框，以启用持久性功能，该功能在设备重新启动时将系统日志保存到非易失性RAM(NVRAM)。这会导致设备重新启动时不清除日志。最多128条日志消息可保存在NVRAM中。如果日志超过128条消息，则新日志将覆盖旧日志。

步骤3.从Severity下拉列表中选择严重性级别。将记录处于所选严重级别及更高级别的所有日志。可用的严重性级别为：

·紧急 — 影响多个应用和站点的紧急情况。

·警报 — 当记录警报消息时，设备需要立即执行操作。

·关键 — 系统处于关键状态。当您看到此消息时，必须采取某些措施来克服这种情况。

·错误 — 发生系统错误，例如非紧急故障。这些问题必须在指定时间内解决。

·警告 — 不是错误，而是表示如果未采取操作将发生错误。

·注意 — 系统正常运行，但系统已发出通知。这些事件是异常但不是错误情况。

·信息 — 提供设备信息。

·调试 — 提供有关调试类型和调试时间的详细信息。

步骤4.在“深度”字段中输入可存储在易失性存储器中的最大消息量。默认情况下，接入点最多可对512条消息进行排队。

步骤5.（可选）如果要将日志消息发送到远程系统日志服务器，请选中Remote Log字段中的Enable复选框。

节省时间：如果未选中Enable复选框，请跳至步骤8。

步骤6.在Server IPv4/IPv6 Address/Name字段中输入系统日志服务器的域名或IP地址。

步骤7.在UDP Port字段中输入日志发送所在的系统日志服务器的UDP端口号。默认端口为 514。

步骤8.单击“保存”保存所做的更改。

日志状态和统计信息

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > Log。将打开“日志”页：

日志表包含以下字段：

·时间戳 — 显示日志的创建月、日、年和时间。

·严重性 — 显示事件严重性。

·服务 — 与事件相关的软件组件。

·说明 — 显示描述记录事件的信息性消息。

步骤2.（可选）如果要清除日志，请单击“全部清除”。

步骤3.（可选）如果要更新日志表，请单击刷新。