目标

在SNMP中，管理信息库(MIB)是一个分层信息数据库，包含系统支持的管理对象ID(OID)列表。MIB以树状结构组织。托管对象命名树中的子树是视图子树。MIB视图是一组视图子树或一组视图子树的组合。创建MIB视图以控制SNMPv3用户可以访问的OID范围。SNMPv3视图配置对于限制用户仅查看受限MIB至关重要。WAP最多可以有十六个视图，包括两个默认视图。

本文介绍如何在Cisco WAP121和WAP321接入点上配置SNMP视图。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

•1.0.3.4

SNMP视图配置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择SNMP > Views。“视图”页面打开：

注意：默认情况下，将创建view-none和view-all，且无法删除。

步骤2.单击Add添加新的SNMP视图。

步骤3.选中与新创建的视图对应的复选框。

步骤4.单击“编辑”以启用字段以输入相应的信息。

步骤5.在View Name字段中输入名称以标识新的MIB视图。视图名称最多可包含32个字母数字字符。

步骤6.从Type下拉列表中选择新视图子树的类型。可用选项包括：

·包括 — 此选项包括MIB视图中的视图子树或子树系列。

·排除 — 此选项从MIB视图中排除视图子树或子树系列。

步骤7.为新子树输入OID字符串，以在OID字段中包括视图或从视图中排除。例如，如果要指定系统子树，请输入1.3.6.1.2.1.1。每个数字用于定位信息，并且每个数字对应于OID树的特定分支。OID是MIB层次结构中受管对象的唯一标识符。顶级MIB对象ID属于不同的标准组织，而低级对象ID由关联组织分配。供应商可以定义专用分支，以包括自己产品的托管对象。MIB文件将OID编号映射为可读格式。要将OID编号转换为对象名称，请单击此处。

步骤8.在Mask字段中输入OID掩码。掩码字段用于控制在确定OID所在的视图时应视为相关的OID子树元素，最大长度为47个字符。格式为16个二进制八位数，每个二进制八位数包含2个十六进制字符，用句点或冒号分隔。要确定掩码，请计数OID元素的数量，并将这些位数设置为1。此字段仅接受十六进制格式。以示例OID 1.3.6.1.2.1.1为例，它有七个元素，因此，如果在第一个二进制八位数中设置七个连续的1后跟一个零，在第二个二进制八位数中设置全零，则将FE.00作为掩码。

步骤9.单击“保存”保存此配置。

步骤10.（可选）SNMPv3视图表显示接入点上配置的当前组。要从列表中删除视图，请选中相应的复选框并单击“删除”。