目标

Email Alert Operational Status根据接入点中生成的系统日志消息提供有关发送的邮件警报的信息。使用此信息，您可以知道发送了多少封电子邮件以及发送了多少封电子邮件失败。您还可以知道上次发送电子邮件的时间。

本文介绍WAP121和WAP321接入点上的电子邮件警报状态。

注意： 要配置电子邮件警报，请参阅WAP121和WAP321接入点上的电子邮件警报配置文章。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

•1.0.3.4

电子邮件警报状态

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Status and Statistics > Email Alert Status。系统将打开“电子邮件警报状态”页：

邮件警报状态页面显示以下信息：

·电子邮件警报状态 — 电子邮件警报的运行状态。

·已发送的电子邮件数量 — 到目前为止已发送的电子邮件数量。范围是一个无符号整数，长度为32位。

·失败的电子邮件数量 — 到目前为止电子邮件失败的数量。范围是一个无符号整数，长度为32位。

·自上次发送电子邮件以来的时间 — 自上次发送电子邮件以来的时间。

步骤2.（可选）对于最近的电子邮件警报状态，请单击刷新。